目次

はじめに

UCSM マネージ デバイス

UCS Manager Webインターフェイス

コマンドライン インターフェイス（CLI）

UCSM Visore

Cシリーズ スタンドアローンデバイス

Intersight

概要

この技術情報はモデル仕様を得、UCS 環境の物理ディスクのバージョンを実行するために管理者手順を提供します。 それは UCS Manager （UCSM）マネージ デバイス、Cシリーズ Intersight で要求されるスタンドアローンデバイスおよびデバイスにおけるさまざまな方法をカバーします。

UCSM マネージ デバイス

UCSM によって管理されるデバイスの場合管理者は少数のさまざまな方法を使用してドライブのファームウェアを判別できます。

UCS Manager Webインターフェイス

機器 > ファームウェア 管理への移動 > インストール済みファームウェア。 このインターフェイスでは、Cisco製品識別（PID）はベンダー モデルの代りに表示されます。 ベンダー モデルの必要ならばフィルタリングを可能にの下でカバーされる他のメソッド。

コマンドライン インターフェイス（CLI）

管理者はまた動作バージョン モデルを得るのに CLI を使用。 たとえば、FN70545 から影響を受けたデバイスを識別したい管理者は下記のコマンドを使用します。

UCS-Domain-B# show server inventory expand | egrep "(^Server|Local Disk [0-9]|Model: (LT0400MO|LT1600MO)|Device Version: [A-Z][0-9]{3})"

Server 1/1:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Model: LT0400MO

Device Version: C401

Server 1/2:

Local Disk 1:

Device Version: A005

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/3:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Device Version: A005

Server 1/4:

Server 1/5:

Server 1/6:

Server 1/7:

Local Disk 1:

Local Disk 2:

Local Disk 3:

Local Disk 4:

Server 1/8:

Server 1:

UCSM Visore

管理者は全体の環境を渡って問い合わせるのに UCSM Visore を使用できます。 UCSM Visore は https:// [UCSM VIP]でブラウザを /visore.html ポイントすることによってアクセスすることができます。 クラスまたは DN のための storageLocalDisk、プロパティのためのモデルおよび Val1 のためのデバイス モデルを入力して下さい。 たとえば、FN70545 から影響を受けたデバイスを識別したい管理者は LT0400MOAND LT1600MO を入力します。

Cシリーズ スタンドアローンデバイス

管理者は（IMC） Cisco Integrated Management Controller をインストール済みドライブを表示するのに使用できます。 RAID コントローラに関しては接続されたドライブ、ストレージ > RAID コントローラ > 物理ドライブ情報 > 照会データへの移動。

Intersight

Intersight で要求される Intersight 内のサーバ 詳細を表示する機能からの利点を認可する概要を備えているサーバとの Adminstrators。 管理者は > サーバへ行くことによって（『Server』 を選択 して下さい） > コンポーネント > 選定されたストレージ コントローラ コンポーネントを表示できます。

顕著なソフトウェア アドバイザリまたは Field Notice のためのハードウェア モデル/バージョンを確認したい管理者は彼らに長所認可がある場合 leverageIntersight アドバイザリできます。 これは 1 インポートで影響を受けたデバイスをすべて示します。