内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

イーサネットCisco Discovery Protocol(CDP)ネイバーとFCネイバーの確認

関連情報

概要

このドキュメントでは、ユニファイドコンピューティングシステム(UCS)ファブリックインターコネクト(FI)に接続されたアップストリームのファイバチャネル(FC)ストレージエリアネットワーク(SAN)スイッチを確認する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCSファブリックインターコネクトおよびUCS Manager

- Cisco MDSまたはNexusストレージスイッチ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

通常、nxosプロンプトからshow cdp neighborsコマンドを使用して、UCSファブリックインターコネクトに接続されたアップストリームイーサネットスイッチのIPアドレスを判別することは非常に簡単です。しかし、ほとんどのシスコでは、UCSファブリックインターコネクトに接続されたアップストリームFCスイッチに関して同様の情報を見つけることが困難です。

イーサネットCisco Discovery Protocol(CDP)ネイバーとFCネイバーの確認

ラボの例：

WW-SV-115-A-A(nxos)# show cdp neighbors

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

s - Supports-STP-Dispute

Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform      Port ID

BGL-SV-CAT6K-01        mgmt0         179    R S I     WS-C6503-E    Gig2/18

BGL-SV-N5548UP-01-14(SSI15430M56)

Eth1/9        161    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/16

BGL-SV-N5548UP-02-15(SSI15430MAW)

Eth1/11       153    S I s     N5K-C5548UP   Eth1/17

ファブリックインターコネクトFCがスイッチングモードに設定されている場合は、show topologyコマンドを使用して必要な情報を取得できます。

Fabric Interconnect FCがEnd Host Modeに設定されている場合は、show npv internal info external-interface allコマンドを使用して必要な情報を取得できます。

WW-SV-115-A-A(nxos)# show npv internal info external-interface all

External Interface Info:

========================

Interface Information:

ifindex: fc1/32, Port VSAN: 200, Internal FLOGI VSAN: 200, fcid: 0xd10241              < FABRIC INTERCONNECT PORT & ITS FCID

Internal FLOGI Done: True, In Progress: False

FSM current state: NPIVP_EXT_IF_ST_UP

fabric mgmt addr: 10.76.78.15                                                                                     <UPSTREAM SWITCH IP ADDRESS

fabric pwwn: 20:43:54:7f:ee:e2:ac:80, fabric nwwn: 20:c8:54:7f:ee:e2:ac:81              <UPSTREAM SWITCH WWN

my pwwn: 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0, my nwwn: 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                          <FABRIC INTERCONNECT WWN

fcf_mac: 8c60:4f4f:4fe7

Pinned Server Intf Count: -3

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

WW-SV-115-A-A(nxos)# show interface fc 1/32

fc1/32 is up

Hardware is Fibre Channel, SFP is short wave laser w/o OFC (SN)

Port WWN is 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0                                                                          <FABRIC INTERCONNECT PWWN (re-verified)

Admin port mode is NP, trunk mode is off

------------ OUTPUT TRUNCATED ------------

アップストリームのFC SANスイッチのIPアドレスを取得します。ただし、ファブリックインターコネクトが接続されているポートは表示されません。ポート情報を見つけるには、アップストリームのFC SANスイッチにログインし、FLOGIデータベースを確認する必要があります。

BGL-SV-N5548UP-02-15# show flogi database | include 20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0

--------------------------------------------------------------------------------

INTERFACE        VSAN    FCID           PORT NAME               NODE NAME

--------------------------------------------------------------------------------

fc2/3            200   0xd10241  20:20:8c:60:4f:4f:4f:c0 20:c8:8c:60:4f:4f:4f:c1                <UPSTREAM SWITCH PORT AND FABRIC INTERCONNECT FCID & WWN

したがって、PWWN 20:20:8c:60:4f:4f:4f:4f:c0およびFCID 0xd10241のファブリックインターコネクトポートfc1/32が、ポートfc2/3のIPアドレス10.76.78.15のアップストリームFC SANスイッチで学習されたと結論付できます。

UCS Manager GUIを使用して、アップストリームスイッチのIPアドレスに関連する情報を把握することもできます。

まず、[Information Policy]を[Enabled]にする必要があります。

ステップ1：ナビゲーションペインで[Equipment]タブをクリックします。

ステップ2:[Equipment]タブで、[Equipment]ノードをクリックします。

ステップ3：作業ウィンドウで、[ポリシー]タブをクリックします。

ステップ4:「グローバルポリシエスタブ」サブタブをクリックします。

ステップ5:[情報ポリシー]領域で、[有効]を選択します。

ステップ6:[SaveChanges] をクリックします。

次に、それぞれのファブリックインターコネクトの[Neighbors]タブに移動する必要があります。

ステップ1：ナビゲーションペインで[Equipment]タブをクリックします。

ステップ2:[Equipment]タブで、[Equipment] > [Fabric Interconnects]を展開します。

ステップ3:SANネイバーを表示するファブリックインターコネクトをクリックします。

ステップ4:[Work]ペインで[Neighbors]タブをクリックします。

ステップ5：図に示す[SANsubsite]をクリックします。

CLIから同じ情報（ポリシーを有効にした後）を確認します。

WW-SV-115-A# scope fabric-interconnect a|b

WW-SV-115-A /fabric-interconnect# show san-neighbors

関連情報

- Cisco Unified Computing Systemのイーサネットスイッチングモード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems