内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

概要

このドキュメントでは、障害F0935が発生する理由とこの問題の回避策と修正について説明します。

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- UCSでのVLAN権限について

使用するコンポーネント

このドキュメントは、Cisco UCSの特定のソフトウェアおよびハードウェアバージョンに限定されるものではありません。

問題

同じVLAN IDを持つ複数の名前付きVLANがあり、いずれかの名前付きVLANの権限を組織またはサブ組織に制限している場合は、このアラームが表示されます。同じVLAN IDを持つネームドVLANが複数ある場合は、すべてのネームドVLAN（同じVLAN IDを持つ）に同じVLANアクセス許可の制限が必要です。または、いずれもVLANアクセス許可の制限はありません。

Fault Code: F0935: There are multiple VLANs with id [vlan id] have different accessibility configured

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2-1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_1_chapter_010000.html

例：同じVLAN ID 40（作成します）を持つ名前付きVLANが2つ存在し、そのうちの1つに特定の組織/サブ組織に制限する権限を設定している場合。

VLAN IDが「40」の2つの名前付きVLAN（test-vlanおよびprmt-vlan）を作成。

UCSmin-B# scope eth-uplink

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan test-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # create vlan prmt-vlan 40

UCSmin-B /eth-uplink/vlan* # commit-buffer

UCSmin-B /eth-uplink/vlan # exit

UCSmin-B /eth-uplink # show vlan

VLAN:

Name       VLAN ID    Fabric ID Native VLAN Sharing Type Primary Vlan Multicast Policy Name Compression Type

---------- ---------- --------- ----------- ------------ ------------ --------------------- ----------------

default    1          Dual      Yes         None                                            Included

prmt-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

test-vlan  40         Dual      No          None                                            Included

この例では、名前付きVLAN権限の1つを特定の組織「org」に制限しています。

UCSmin-B# scope org

UCSmin-B /org # create vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

VLAN Permit:

Name

----

prmt-vlan

障害が生成される「ID 40の複数のVLANには、異なるアクセシビリティが設定されている」

UCSmin-B# show fault

Severity  Code     Last Transition Time     ID       Description

--------- -------- ------------------------ -------- -----------

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Warning   F0935    2017-09-01T02:41:34.028   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

解決方法

回避策/修正：同じVLAN権限の制限を割り当てるか、同じVLAN IDを持つすべての名前付きVLANから制限を削除します。どちらの場合も、アラームはクリアされます。

VLANアクセス許可の制限を削除する：

UCSmin-B /org # delete vlan-permit prmt-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # show vlan-permit

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:45:22.695   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

VLANアクセス許可の制限を追加する：

UCSmin-B /org # create vlan-permit test-vlan

UCSmin-B /org* # commit-buffer

UCSmin-B /org # top

UCSmin-B# show fault | inc vlan

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210549 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.

Cleared   F0935    2017-09-01T02:42:34.833   4210550 There are multiple vlans with id 40 have different accessibility configured.