内容

はじめに

UCSM LDAP設定の確認

LDAP設定のベストプラクティス

LDAP設定の検証

LDAPログイン障害のトラブルシューティング

問題シナリオ#1：ログインできない

問題シナリオ#2:GUIにログインできるが、SSHにログインできない

問題シナリオ#3：ユーザに読み取り専用権限がある

問題シナリオ#4:「リモート認証」を使用してログインできない

問題シナリオ#4:LDAP認証は機能するが、SSLが有効な場合は機能しない

問題シナリオ#5:LDAPプロバイダーの変更後に認証が失敗する

その他すべての問題のシナリオ：LDAPのデバッグ

LDAPトラフィックのパケットキャプチャ

既知の警告

はじめに

このドキュメントでは、Unified Computing System Manager(UCSM)でのLightweight Directory Access Protocol(LDAP)設定の検証について説明し、LDAP認証の失敗の問題を調査する手順を示します。

設定ガイド：

UCSM認証の設定

Active Directory(AD)の設定例

UCSM LDAP設定の確認

UCSMが有限状態マシン(FSM)のステータスをチェックして設定を正常に導入し、100 %で完了したと表示されていることを確認します。

UCSMコマンドラインインターフェイス(CLI)コンテキストから

ucs # scope security

ucs /security # scope ldap

ucs /security/ldap # show configuration

ucs /security/ldap # show fsm status

Nexusオペレーティングシステム(NX-OS)のCLIコンテキストから

ucs # scope security

ucs(nxos)# show ldap-server

ucs(nxos)# show ldap-server groups

LDAP設定のベストプラクティス

1. 「ネイティブ認証」レルムを変更せずに、追加の認証ドメインを作成する

2. 「コンソール認証」には常にローカルレルムを使用します。ユーザーが「ネイティブ認証」を使用してロックアウトされた場合、管理者は引き続きコンソールからアクセスできます。

3. ログイン試行中に特定のauth-domain内のすべてのサーバが応答に失敗すると、UCSMは常にローカル認証にフェールバックします（test aaaコマンドには適用されません）。

LDAP設定の検証

NX-OSコマンドを使用してLDAP認証をテストします。「test aaa」コマンドは、NX-OS CLIインターフェイスからのみ使用できます。

1. LDAPグループ固有の設定を検証します。

次のコマンドは、設定されているすべてのLDAPサーバのリストを、設定されている順序に基づいて表示します。

ucs(nxos)# test aaa group ldap <username> <password>

2. 特定のLDAPサーバ設定の検証

ucs(nxos)# test aaa server ldap <LDAP-server-IP-address or FQDN> <username> <password>

注1:<password>文字列が端末に表示されます。

注2:LDAPサーバのIPまたはFQDNは、設定済みのLDAPプロバイダーと一致する必要があります。

この場合、UCSMは特定のサーバに対して認証をテストし、指定されたLDAPサーバにフィルタが設定されていない場合は失敗する可能性があります。

LDAPログイン障害のトラブルシューティング

この項では、LDAP認証の問題の診断について説明します。

問題シナリオ#1：ログインできない

UCSMグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)とCLIの両方からLDAPユーザとしてログインできない

LDAP認証のテスト中に「Error authenticating to server」が表示されます。

(nxos)# test aaa server ldap <LDAP-server> <user-name> <password>

error authenticating to server

bind failed for <base DN>: Can't contact LDAP server

推奨事項

インターネット制御メッセージプロトコル(ICMP)pingを実行し、ローカル管理コンテキストからTelnet接続を確立することによって、LDAPサーバとファブリックインターコネクト(FI)管理インターフェイス間のネットワーク接続を確認します

ucs# connect local

ucs-local-mgmt # ping <LDAP server-IP-address OR FQDN>

ucs-local-mgmt # telnet <LDAP-Server-IP-Address OR FQDN> <port-number>

UCSMがLDAPサーバにpingできない場合、またはLDAPサーバへのTelnetセッションを開けない場合は、インターネットプロトコル(IP)ネットワーク接続を調査します。

ドメインネームサービス(DNS)がLDAPサーバホスト名の正しいIPアドレスをUCSに返すかどうかを確認し、これら2つのデバイス間でLDAPトラフィックがブロックされていないことを確認します。

問題シナリオ#2:GUIにログインできるが、SSHにログインできない

LDAPユーザはUCSM GUIからログインできますが、FIへのSSHセッションを開くことができません。

推奨事項

LDAPユーザとしてFIへのSSHセッションを確立する場合、UCSMではLDAPドメイン名の前に「ucs – 」を付加する必要があります

* Linux/MACマシンから

ssh ucs-<domain-name>\\<username>@<UCSM-IP-Address>

ssh -l ucs-<domain-name>\\<username> <UCSM-IP-address>

ssh <UCSM-IP-address> -l ucs-<domain-name>\\<username>

* puttyクライアントから

Login as: ucs-<domain-name>\<username>

注：ドメイン名は大文字と小文字が区別され、UCSMで設定されたドメイン名と一致する必要があります。ユーザ名の最大長は、ドメイン名を含めて32文字です。

"ucs-<ドメイン名>\<ユーザ名>" = 32文字。

問題シナリオ#3：ユーザに読み取り専用権限がある

LDAPユーザはログインできますが、LDAPグループマップがUCSMで正しく設定されていても、読み取り専用権限を持ちます。

推奨事項

LDAPログインプロセスでロールが取得されなかった場合、リモートユーザはリモートログインポリシーに基づいて、default-roleで許可されるか（読み取り専用アクセス）、UCSMへのアクセスを拒否されるか(no-login)のいずれかになります。

リモートユーザがログインし、ユーザに読み取り専用アクセス権が与えられた場合、LDAP/ADのユーザグループメンバーシップの詳細を確認します。

たとえば、MS Active Directory用のADSIEDITユーティリティを使用できます。また、Linux/Macの場合はldapserachを使用できます。

NX-OSシェルから「test aaa」コマンドを実行して確認することもできます。

問題シナリオ#4:「リモート認証」を使用してログインできない

「ネイティブ認証」がリモート認証メカニズム（ LDAPなど）に変更されたときに、ユーザがリモートユーザとしてUCSMにログインできないか、または読み取り専用アクセス権を持つ

推奨事項

リモート認証サーバに到達できない場合、UCSMはコンソールアクセスのためにローカル認証にフォールバックするため、次の手順に従って回復できます。

1. プライマリFIの管理インターフェイスケーブルを取り外します（ show cluster stateはどちらがプライマリとして動作しているかを示します）。

2. プライマリFIのコンソールに接続します

3. 次のコマンドを実行して、ネイティブ認証を変更します

scope security

show authentication

set authentication console local

set authentication default local

commit-buffer

4. 管理インターフェイスケーブルを接続する

5. ローカルアカウントを使用してUCSM経由でログインし、リモート認証(ex LDAP)グループの認証ドメインを作成します。

注：管理インターフェイスを切断しても、データプレーントラフィックには影響しません。

問題シナリオ#4:LDAP認証は機能するが、SSLが有効な場合は機能しない

LDAP認証はSecure Socket Layer(SSL)を使用せずに正常に機能しますが、SSLオプションを有効にすると失敗します。

推奨事項

UCSM LDAPクライアントは、SSL接続の確立中に、設定されたトラストポイント(認証局(CA)証明書)を使用します。

1. トラストポイントが正しく設定されていることを確認します。

2. certのidentifyフィールドは、LDAPサーバの「ホスト名」である必要があります。UCSMで設定されたホスト名が、証明書に存在するホスト名と一致し、有効であることを確認します。

3. UCSMがLDAPサーバの「ipaddress」ではなく、「hostname」で設定されており、ローカル管理インターフェイスから再び取得できることを確認します。

問題シナリオ#5:LDAPプロバイダーの変更後に認証が失敗する

古いLDAPサーバを削除して新しいLDAPサーバを追加すると認証が失敗する

推奨事項

LDAPが認証レルムで使用されている場合、新しいサーバの削除と追加は許可されません。UCSM 2.1バージョンからは、FSM障害が発生します。

同じトランザクションで新しいサーバを削除または追加する際に実行する手順は、次のとおりです

1. ldapを使用するすべての認証レルムがローカルに変更され、設定が保存されていることを確認します。

2. LDAPサーバを更新し、FSMステータスが正常に完了したことを確認します。

3. 手順1で変更したドメインの認証レルムをLDAPに変更します。

その他すべての問題のシナリオ：LDAPのデバッグ

デバッグをオンにし、LDAPユーザとしてログインを試み、失敗したログインイベントをキャプチャするUCSM techsupportとともに次のログを収集します。

1) FIへのSSHセッションを開き、ローカルユーザとしてログインし、NX-OS CLIコンテキストに変更します。

ucs # connect nxos

2)次のデバッグフラグを有効にし、SSHセッションの出力をログファイルに保存します。

ucs(nxos)# debug aaa all <<< not required, incase of debugging authentication problems.

ucs(nxos)# debug aaa aaa-requests

ucs(nxos)# debug ldap all <<< not required, incase of debugging authentication problems.

ucs(nxos)# debug ldap aaa-request-lowlevel

ucs(nxos)# debug ldap aaa-request

3)ここで新しいGUIまたはCLIセッションを開き、リモート( LDAP )ユーザとしてログインを試みます

4)ログイン失敗メッセージを受信したら、デバッグをオフにします。

ucs(nxos)# undebug all

LDAPトラフィックのパケットキャプチャ

パケットキャプチャが必要なシナリオでは、Ethanalyzerを使用してFIとLDAPサーバ間のLDAPトラフィックをキャプチャできます。

ucs(nxos)# ethanalyzer local interface mgmt capture-filter "host <LDAP-server-IP-address>" detail limit-captured-frames 0 write /bootflash/sysdebug/diagnostics/test-ldap.pcap

上記のコマンドでは、pcapファイルは/workspace/diagnosticsディレクトリに保存され、ローカル管理CLIコンテキストを介してFIから取得できます

上記のコマンドを使用して、任意のリモート( LDAP 、 TACACS 、 RADIUS )認証トラフィックのパケットをキャプチャできます。

5. UCSM techsupportバンドルの関連ログ

UCSM techsupportでは、関連するログは<FI>/var/sysmgr/sam_logsディレクトリにあります

httpd.log

svc_sam_dcosAG

svc_sam_pamProxy.log

NX-OS commands or from <FI>/sw_techsupport log file

ucs-(nxos)# show system internal ldap event-history errors

ucs-(nxos)# show system internal ldap event-history msgs

ucs-(nxos)# show log

既知の警告

CSCth96721

samのldapサーバのrootdnは128文字を超える必要があります

UCSMの2.1より前のバージョンでは、ベースDN/バインドDN文字列に127文字の制限があります。

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/cli/config/guide/2.0/b_UCSM_CLI_Configuration_Guide_2_0_chapter_0111.html#task_0FC4E8245C6D4A64B5A1F575DAEC6127

---------以下省略----------

リモートユーザがログインし、システムがユーザ名に基づいてユーザのDNを取得しようとするときにサーバが検索を開始する必要がある、LDAP階層内の特定の識別名。サポートされる文字列の最大長は127文字です。

0.----------------------------

この問題は、2.1.1以降のリリースで修正されています

CSCuf19514

LDAPデーモンのクラッシュ

ldap_start_tls_s呼び出しが初期化を完了するのに60秒を超える場合、sslライブラリの初期化中にLDAPクライアントがクラッシュする可能性があります。これは、無効なDNSエントリまたはDNS解決の遅延が発生した場合にのみ発生する可能性があります。

DNS解決の遅延とエラーに対処する手順を実行します。

CSCvt31344:UCSインフラストラクチャを4.0.4から4.1にアップグレードした後でセキュアLDAPが失敗する

インフラストラクチャファームウェア4.1以降でのLDAPの更新により、UCSMではより厳格なLDAP設定要件が必要になりました。UCSMのアップグレード後、設定が調整されるまでLDAP認証が失敗する場合があります。詳細は、CSCvt31344のリリースノートを参照し てください。