内容

概要

使用するコンポーネント

手順

一般的な登録問題のトラブルシューティング：

シナリオ 1：UCS Centralからドメインを登録するときに、UCSドメインの管理パスワードが間違っています。

シナリオ 2：UCS CentralとUCSドメイン時間が同期されません。

シナリオ 3：UCSドメインからの登録中に誤った共有秘密が入力されました。

シナリオ 4：UCS Centralは登録中にUCS Managerと通信できない

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System - UCSドメインをUCS Centralに登録する手順について説明します。UCS Centralリリース1.5より前のリリースでは、登録はUCS Managerからのみ実行できました。リリース1.5以降では、UCS CentralとUCS Managerの両方から登録を行うことができます。

使用するコンポーネント

UCS Central 2.0(1a)

UCS Manager 3.1(3a)

使用されるすべてのデバイスはラボデバイスです

手順

UCSドメインからの登録プロセス：

UCS Managerを起動し、[Admin] > [Communication Management] > [UCS Central]をクリックします。

[Register with UCS Central]を選択します。

UCS Centralのホスト名/IPアドレスと共有秘密を入力し（ドメインの登録中にDNSエントリを使用してIPアドレスを変更できるため、常にホスト名を使用してUCS Centralを登録するベストプラクティス）、[OK]を。

登録中にポリシー解決制御を設定できます。登録後に変更することもできます。

FSM(有限状態マシン)のステータスを監視し、登録プロセスを確認します。

UCS Centralからの登録プロセス：

UCS Centralを起動し、[System tools]をクリックし、[Domain Management]に移動します。

右側の角にあるRegister Domainをクリックします。

UCSドメインのホスト名/IPアドレスと管理ユーザ名とパスワードを入力します。UCS Centralのホスト名/IPアドレスを選択し、[Register]をクリックします。（IPアドレスとしてホスト名を使用してUCS Centralを登録するベストプラクティスは、ドメインの登録中にDNSエントリを使用して変更できます）。

FSMのステータスは、[Configuration Status]タブから監視できます。

一般的な登録問題のトラブルシューティング：

シナリオ 1：UCS Centralからドメインを登録するときに、UCSドメインの管理パスワードが間違っています。

修正：管理者パスワードを修正し、登録を再試行してください。

UCS CentralからのFSMステータス

シナリオ 2：UCS CentralとUCSドメイン時間が同期されません。

修正：UCS CentralとUCSドメインの時刻を同期し、登録をやり直してください。

時刻を修正するには、次のリンクの「UCS Managerでの強制時刻同期」を参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/GUI-User-Guides/Operations/b_UCSC_Ops_Guide_2_0/b_UCSC_Ops_Guide_2_0_chapter_01100.html

UCS ManagerからのFSMステータス

シナリオ 3：UCSドメインからの登録中に誤った共有秘密が入力されました。

修正：正しい共有秘密を入力し、登録をやり直してください。

共有秘密を変更するには、次のリンクの共有秘密のリセットを参照してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/ucs-central/install-upgrade/2-0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0/b_Cisco_UCSC_Install_and_Upgrade_Guide_2_0_chapter_0101.html#task_8299DFA4853049068C7E384F5E8FF493

UCS ManagerからのFSMステータス

シナリオ 4：UCS Centralは登録中にUCS Managerと通信できない

修正：UCSMと443を介したUCS Centralの間でファイアウォールによる通信がブロックされていないことを確認します。

UCS ManagerからのFSMステータス