内容

概要

前提条件

要件

サーバ要件

使用するコンポーネント

設定

サービスプロファイルの作成と割り当て

確認

トラブルシュート

共有秘密の不一致

UCSMとUCS Centralの時刻は同期されません。再試行しています…

概要

このドキュメントでは、Unified Computing System(UCS)Centralの導入方法について説明します。

前提条件

Cisco UCS Managerに関する知識があることが推奨されます。

要件

ファームウェア管理とバックアップ機能が正常に動作するには、Cisco UCS Managerと登録されたCisco UCSドメインの間で、次のTCPポートを開く必要があります。

- LOCKD_TCPPORT=32803

- MOUNTD_PORT=892

- RQUOTAD_PORT=875

- STATD_PORT=32805

- NFS_PORT="nfs"(2049)

- RPC_PORT="sunrpc"(111)

サーバ要件

この表は、Cisco UCS Centralを導入するスタンドアロンラックサーバの最小要件を示しています。

表1 Cisco UCS Central by Hypervisorのシステム要件

要件

ESXの最小要件

Hyper-Vの最小要件

ディスク領域

60 GB

60 GB

RAM

4 GB

4 GB

VCPUコア

1 コア

2コア

ディスク読み取り速度

75 MBps以上

推奨速度は125 MBpsを超えます。

75 MBps以上

推奨速度は125 MBpsを超えます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco UCS Managerバージョン2.2(1c)

- Cisco UCS Centralバージョン1.1(2a)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

UCS Centralを導入するには、次の手順を実行します。

1. Cisco comから適切なUCS Central Open Virtual Appliance(OVA)をダウンロードするには、[Products] > [Servers-Unified Computing] > [Cisco UCS Central Software]に移動します。

2. OVAを導入するには、[File]をクリックし、 OVFテンプレートの展開…

3. 手順に従って操作し、オープン仮想化フォーマット（OVF）テンプレートを導入します。

1. UCS Central仮想マシン(VM)の名前を指定します。

2. [Finish] をクリックします。

4. OVAテンプレートを導入したら、UCS Central VMのコンソールを開き、次のように設定します。

1. IPアドレス、ネットマスク、デフォルトゲートウェイを指定します。

2. VMをクラスタの一部にする場合はyesと入力します。そうでない場合は、「no」と入力します。

3. 中央VMのホスト名を指定します。

4. 必要に応じて、ドメインネームサーバ(DNS)サーバのIPアドレスを指定します。

5. 必要に応じて、ドメイン名を指定します。

6. 管理者パスワードと共有秘密を指定します。

7. 統計収集が必要な場合は、yesと入力します。そうでない場合は、「no」と入力します。

8. yesと入力して設定を続行します。

5. UCS Central VMが設定されたら、UCS Manager(UCSM)で[Admin] > [UCS Central]に移動し、[Register with UCS Central]をクリックします。

6. ステップ4で指定したUCS CentralのIPアドレスと共有秘密を入力し、[OK]をクリックします。

UCSMがUCS Centralに正常に登録されると、[Registration Status]は[Registered]と表示されます。

7. UCS Centralに登録されているUCSドメインを表示します。

1. UCS Centralで、[ドメイン(Domains)] > [機器(Equipment)] > [UCSドメイン(UCS Domain)]に移動します。

2. [UCS Domains]を展開します。[Ungrouped Domains]の下に[UCS Domain]が表示されます。

8. UCSドメインを[Ungrouped Domains]から[Domain Group root]に移動します。

1. ドメイングループルートに移動する必要があるUCSドメインをクリックします。

2. [全般]をクリックし、[グループ割り当ての変更]をクリックします。

3. [ドメイングループのルート]ラジオボタンを選択します。

UCSドメインが[Domain Group root]の下に表示されます。

サービスプロファイルの作成と割り当て

サービスプロファイルを作成してUCS Centralに割り当てるには、次の手順を実行します。

1. 「サーバー」>「サブ組織」に移動します。

2. サービスプロファイルを作成する組織を右クリックします。

3. [サービスプロファイルの作成]をクリックします。

4. UCS Managerと同じ方法でサービスプロファイルを作成します。サービスプロファイルをサーバに割り当てるには、作成したサービスプロファイルをクリックし、[General]に移動して、[Change Service Profile Association]をクリックします。次のいずれかのサーバ割り当て方法を選択します。

- 後で割り当て

- プールからサーバーを選択します

- 手動

- スロットの場所（この例で選択）を特定します。

サービスプロファイルがサーバに正常に関連付けられると、次に示すように、[status]タブに100%と表示されます。

5. UCS CentralからUCSMにプッシュされたサービスプロファイルを表示します。

1. UCSMのUCS Centralでサービスプロファイルを作成したサブ組織に移動します。サービスプロファイルの横に緑色の円が表示され、UCS Centralから正常にプッシュされたことが示されます。

2. サービスプロファイルを展開して、サービスプロファイルの作成時にUCS Centralで定義された仮想ネットワークインターフェイスカード(VNIC)、VLAN、仮想ホストバスアダプタ(vHBA)、仮想ストレージエリアネットワーク(VSAN)を表示します。

注：サービスプロファイルは、サーバに関連付けられ、100 %の進捗を完了した後にのみ、UCSMに表示されます。

UCSMの[LAN]タブの下に、UCS Centralから派生したVLANに緑色のダイヤモンドシンボルが表示されます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

このセクションでは、UCS CentralにUCSMを登録するときに発生する可能性のある一般的なエラーをいくつか示します。

UCS CentralへのUCSMの登録ステータスを確認します。

登録ステータスが[Unregistered]の場合は、[FSM] > [UCS Central Registration]に移動して詳細を確認します。

共有秘密の不一致

共有秘密の不一致を示すエラーが発生した場合は、「構成」セクションのステップ4で入力した正しい共有秘密を指定する必要があります。

UCSMとUCS Centralの時刻は同期されません。再試行しています…

UCSMとUCS Centralの時刻が同期されないというエラーが発生した場合。再試行しています…すると、ネットワークタイムプロトコル(NTP)ソースを指定するか、エラーに対処するために手動で時刻を定義できます。

NTPソースを指定するには、次の手順を実行します。

1. [Operations Management] > [Operational Policies] > [Time Zone]に移動します。

2. [Add NTP Server]をクリックします。

3. 指定したNTPソースがUCS Centralとファブリックインターコネクトから到達可能であることを確認します。

設定されたNTPソースはUCSMを参照する必要があります。

4. 確認するには、[Admin] > [Time Zone Management]に移動します。

タイムゾーンは、UCS Centralから取得されるのは、[タイムゾーン管理]の[グローバル]ラジオボタンを選択した場合だけです。さらに、「設定」セクションのステップ8で説明されているドメイングループルートの下にUCSドメインを移動している必要があります。

時刻を手動で指定する場合は、次の手順を実行します。

1. UCSMとUCS Centralのコマンドラインに移動し、次のコマンドを実行します。

scope system

scope services

2. /system/services にアクセスする。

3. 図のようにUCSMとUCS Centralの両方で時刻を指定し、続けてEnterを押します。

注：時刻の構文は次のとおりです。月の日付年の時間（分）秒。

時刻が同期されると、UCSMがUCS Centralに登録されます。