内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

vNICの作成とネイティブiSCSI VLANの設定

iSCSI vNICの構成

イニシエータの構成

iSCSIブートパラメータ

確認

トラブルシュート

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、Unified Computing System(UCS)Central Domain(UCS-C)でのiSCSI設定の設定について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Unified Computing Systemセントラルドメイン(UCSC)

- Unified Computing System(UCS)Managerドメイン(UCSM)

- ネットワーク設定

- vNICの設定

- iSCSI

使用するコンポーネント

- UCSセントラル

- UCS マネージャ

- ファームウェアバージョンUCSC 2.0(1q)

- ファームウェアバージョンUCSM 4.1(3k)

- シスコB200 M5

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

vNICの作成とネイティブiSCSI VLANの設定

1.新しいLANポリシーを作成するには、Navigationタブ> Create LAN connectivity Policyをクリックします。新しいポリシーを設定するためのウィンドウが表示されます。

2.作成したLANポリシーで、新しいvNICを追加します。

3. vNICを作成したら、VLANタブに移動してiSCSI VLANを選択し、このVLANをネイティブに設定する必要があります。

iSCSI vNICの構成

1.作成した同じLANポリシーで、iSCSI vNICに移動し、新しいiSCSI vNICを作成します。名前は以前に設定したvNICと同じである必要があることを忘れないでください。名前がすでに設定されると、オーバーレイvNICが表示され、VLANがネイティブである必要があります。

イニシエータの構成

1.イニシエータを構成するには、navigationタブに移動し、Create IP Poolをクリックします。新しいポリシーを構成するためのウィンドウが表示されます。

2.イニシエータIPアドレスを作成し、サブネットとデフォルトゲートウェイを構成します。

を参照。

3.前に作成したLANポリシー内で作成したIPプールを関連付けます。この手順を実行するには、LAN policy > iSCSI vNIC > Identifiersの順に選択します。

4.イニシエータ名を設定するには、サービスプロファイルに移動し、Configure Static IDs > Identifiers > IQNの順にクリックして、スタティックIQNアドレスを設定します。

iSCSIブートパラメータ

1.新しいブートポリシーを作成するには、navigationタブに移動し、Create Boot Policyをクリックします。新しいポリシーを設定するためのウィンドウが表示されます。

2. [ブート順序]をクリックして、iSCSIブートを追加します。ポリシーに追加されたら、をクリックしてiSCSIターゲット名と必要なIPアドレスを設定し、ブートポリシーをサービスプロファイルに関連付けます。

3. – サービスプロファイルを目的のサーバに関連付けます。

確認

正常な接続の例：

adapter 1/4/1 (mcp):2# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: ISCSI_TARGET_READY

Prev State: ISCSI_TARGET_DISABLED

Target Error: ISCSI_TARGET_NO_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Success (13.616ms)

Session Info:

session_id: 0

host_number: 0

bus_number: 0

target_id: 0

トラブルシュート

1.次の例は、設定vNIC名が適切でない場合の設定エラーを示しています。vNICとiSCSI vNICの名前が正しく設定されていることを確認します。

2. pingが失敗したときの設定例を次に示します。

adapter 1/4/1 (mcp):3# iscsi_get_config

vnic iSCSI Configuration:

----------------------------

vnic_id: 16

host_id: 0

link_state: Up

Initiator Cfg:

initiator_state: ISCSI_INITIATOR_READY

initiator_error_code: ISCSI_BOOT_NIC_NO_ERROR

vlan: 0

dhcp status: false

IQN: iqn.2022-09.com.mxsvlab0

IP Addr: 192.168.72.75

Subnet Mask: 255.255.255.0

Gateway: 192.168.72.1

Target Cfg:

Target Idx: 0

State: INVALID

Prev State: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_INFO

Target Error: ISCSI_TARGET_GET_SESSION_STAT_ERROR

IQN: iqn.1991-05.com.microsoft:target1

IP Addr: 192.168.72.69

Port: 3260

Boot Lun: 0

Ping Stats: Failed - Connection timed out

次の方法が推奨されます。

- iSCSIパラメータが正しく設定されていることを確認します。

- MTUの確認

- iSCSIブートオプションが正しく設定されていることを確認します。

- VLANが設定されているかどうかを確認します。

- 使用しているVLANがインターフェイスで許可されているかどうかを確認します。

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/1

!Command: show running-config interface Ethernet1/1

!Time: Wed Feb  7 13:58:05 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/1

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

FI-A(nxos)# show run interface ethernet 1/2

!Command: show running-config interface Ethernet1/2

!Time: Wed Feb  7 13:58:09 2024

version 5.0(3)N2(4.13j)

interface Ethernet1/2

description U: Uplink

pinning border

switchport mode trunk

switchport trunk allowed vlan 1,10,72,470,480,570,666,994,1152-1153,1155-1156,1802,1825,2021,2045,2083-2084,2207-2208,2219,2242,2502

udld disable

channel-group 1 mode active

no shutdown

- Fabric InterconnectがMACアドレスを学習していることを確認します。

FI-A(nxos)# show mac address-table vlan 72

Legend:

* - primary entry, G - Gateway MAC, (R) - Routed MAC, O - Overlay MAC

age - seconds since first seen,+ - primary entry using vPC Peer-Link

VLAN     MAC Address      Type      age     Secure NTFY   Ports/SWID.SSID.LID

---------+-----------------+--------+---------+------+----+------------------

* 72       0025.b530.0015    static    0          F    F  Veth861

関連情報

- UCS iSCSI ブートの設定例

- iSCSIの設定