内容

概要

背景

問題

分析

解決方法

概要

このドキュメントでは、ユーザのネットワークで認識されるノードエクスポータディスクのフル問題について説明します。

背景

Cluster Manager Common Execution Environment(CEE)の監査が実行されると、ノードエクスポータディスクがいっぱいになったことが監査結果に示されます。

問題

重大な重大度アラート状態が存在する理由は、次の24時間以内にディスクがいっぱいの状態が発生すると予測されるため、このアラートがCEEで認識されたためです。

" node-exporter cee03/node-exporter-4dd4a4dd4aのデバイス/dev/sda3は、24時間以内にフルになると予測されます"

分析

報告されたアラートは、CEE上でラックのハードウェアの問題を追跡し、24時間以内に発生する完全なディスク状態を予測します。

cisco@deployer-cm-primary:~$ kubectl get pods -A -o wide | grep node

cee03 node-exporter-4dd4a4dd4a 1/1 Running 1 111d 10.10.1.1 deployer-cm-primary <none> <none>

root@deployer-cm-primary:/# df -h

Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on

overlay 568G 171G 368G 32% /

tmpfs 64M 0 64M 0% /dev

tmpfs 189G 0 189G 0% /sys/fs/cgroup

tmpfs 189G 0 189G 0% /host/sys/fs/cgroup

/dev/sda1 9.8G 3.5G 5.9G 37% /host/root

udev 189G 0 189G 0% /host/root/dev

tmpfs 189G 0 189G 0% /host/root/dev/shm

tmpfs 38G 15M 38G 1% /host/root/run

tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /host/root/run/lock

/dev/sda3 71G 67G 435M 100% /host/root/var/log

監査が実行されると、/dev/sda3ディスクがいっぱいであるように見えます。

root@deployer-cm-primary:/host/root/var/log# du -h --max-depth=1

76M ./sysstat

16K ./lost+found

4.0K ./containers

4.0K ./landscape

9.3M ./calico

1.1G ./apiserver

808K ./pods

5.6G ./journal

60G ./audit

36K ./apt

67G .

監査のチェックは、ログを保持していることを示します。その結果、エクスポータノードディスクがいっぱいというサーバ状態が発生する可能性が高くなります。

cisco@deployer-cm-primary:~$ sudo cat /etc/audit/auditd.conf

#

# This file controls the configuration of the audit daemon

#

local_events = yes

write_logs = yes

log_file = /var/log/audit/audit.log

log_group = adm

log_format = RAW

flush = INCREMENTAL_ASYNC

freq = 50

max_log_file = 8

num_logs = 5

priority_boost = 4

disp_qos = lossy

dispatcher = /sbin/audispd

name_format = NONE

##name = mydomain

max_log_file_action = keep_logs

space_left = 75

space_left_action = email

verify_email = yes

action_mail_acct = root

admin_space_left = 50

admin_space_left_action = halt

disk_full_action = SUSPEND

disk_error_action = SUSPEND

use_libwrap = yes

##tcp_listen_port = 60

tcp_listen_queue = 5

tcp_max_per_addr = 1

##tcp_client_ports = 1024-65535

tcp_client_max_idle = 0

enable_krb5 = no

krb5_principal = auditd

##krb5_key_file = /etc/audit/audit.key

distribute_network = no

cisco@deployer-cm-primary:~$

解決方法

deployer-cm-primaryとdeployer-cm-secondaryの両方で次に示すコマンドコードを実行して、潜在的なノードエクスポータディスクのフル状態を修復します。

sudo vim /etc/audit/auditd.conf

次に、次に示すコードを使用して、insideファイルをkeep_logsからrotateに変更します。

max_log_file_action = rotate

コードが変更されたら、サービスを再起動します。

sudo systemctl restart auditd.service

重大なアラートが削除されたことを確認します。