概要

このドキュメントでは、Flexflash ControllerのUnpartitioned SDカードエラーをトラブルシューティングする方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- スタンドアロンCシリーズサーバ

- FlexflashコントローラFX3S

- 同一サイズのSDカードX 2

- CIMCバージョン3.X以降

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

エラーメッセージと障害コード

障害コード：F1260

説明:Flex Flash Virtual Drive 1（ハイパーバイザ）の機能低下：フラッシュデバイスまたはコントローラを確認してください

理由:Equipment_Degraded

障害コード：F1262

説明:Flexflash controller Flexflash-0設定エラー：Flexflashコントローラを正しく設定する

理由:機器_異常

注：問題が1枚のSDカードに存在するシナリオ。

[Storage] > [Cisco Flexflash]の順に移動すると、SDカード1がパーティション化されておらず、仮想ドライブハイパーバイザが期待どおりに劣化していることが分かります

次の図に、flexflashコントローラのステータスを示します。

注：未分割のSDカードが劣化し、RMAを続行できますか。いいえ、交換しても問題が解決しない可能性があります。

解決方法

ステップ1：次の図に示すように、[General]タブで[Configure cards]をクリックします。

ステップ2：プライマリカードをSLOT 2として選択します（スロット1はパーティション化されていないカードに使用され、すべてのデータがSDカード2に格納されていると想定されるため）。 [AUTO-SYNC]にチェックマークを付け、次の図に示すように[SAVE]をクリックします。

ステップ3:[SAVE]をクリックすると、次の図に示すようにウィンドウが表示され、[OK]をクリックします。

ステップ4:[OK]をクリックした後、[Physical drives]タブで、パーティション化されていないカードが装着されたスロット1がMIRROR_SECONDARYとして設定されてINSUMFULとして設定されることに注意してください

ステップ5:[Virtual Drives]タブの下に、Virtual Driveの自動同期が開始されています(ステップ2で自動同期がオンになります)。 自動同期が100 %完了するのを待ちます

ステップ6：自動同期が完了した後、次の図に示すように、仮想ドライブが[正常]と表示されます。

スロット1のカードは、ステップ4で正常と表示され、AUTO-SYNCの後にHEALTHYとなっています。

ステップ7：ここで確認した場合、仮想ドライブはホストからアクセスできません。つまり、ブートオプションに仮想ドライブが表示されず、そこからOSを起動したり、OSをインストールすることはできません。

ステップ8：ホストにアクセスできるようにするには、[仮想ドライブ]の下の[仮想ドライブの有効化]をクリックします。

ステップ9：次の図に示すように、仮想ドライブがホストに接続され、ブートメニューに表示されます。

ステップ2でAUTO-SYNCのチェックを忘れた場合

仮想ドライブは自動的に同期されず、SDカード1は引き続きUNHEALTHYとして表示されます。[仮想ドライブ]タブで、[仮想ドライブ]をオンにし、[仮想ドライブの同期]をクリックします。これは手動同期です。かなり自明です。

同期が完了すると、ステップ6に示すように、仮想ドライブとSDカード1が正常になります。

関連情報

- Cisco FlexFlash:Cisco UCS Cシリーズスタンドアロンラックサーバ用Cisco Flexible Flash内部SDカードの使用と管理

- 『Configure and Use Cisco FlexFlash Secure Digital Cards on Cisco UCS Servers White Paper』