内容

背景

ユーティリティの入手先

各ユーティリティの使用方法の手順。

SmartMonTools for Windows:JBODモード

SmartMonTools for Linux - JBODモード

ESXi用SmartMonツール – JBODモード

Sg3_utils for Windows - JBODモード

Sg3_utils for Linux - JBODモード

Sandisk Tool for Windows:JBODモード

Sandisk Tool for Linux - JBODモード

SmartMonTools for Linux - RAIDモード

背景

「Power on hours」は、SSDの寿命判定に重要なメトリックです。該当するソリッドステートドライブ(SSD)を特定するには、3をダウンロードする必要がありますrdPower-On Hours(PoH)場合によってはmodel#該当するSSDに対応しています  次に、ユーティリティの入手先と使用方法の説明を示します。

ユーティリティの入手先

次の項目があります4fを選択するさまざまなユーティリティROOSとニーズに応じて異なります。  次の表を参照してください。

ツール

該当するOS

ツールソース

SmartMonツール

Linux、Windows、VMware

https://sourceforge.net/projects/smartmontools/files/smartmontools/

sg3_utils

Linux、Windows

http://sg.danny.cz/sg/sg3_utils.html

SanDiskツール

Linux、Windows

https://kb.sandisk.com/app/answers/detail/a_id/18565/~/lightning-gen.-ii-ssd-drive-firmware

Storcliユーティリティ

すべてのOS

https://docs.broadcom.com/docs/007.1410.0000.0000_Unified_StorCLI.zip

各ユーティリティの使用方法の手順。

各ユーティリティには、Linux、VMware、およびWindowsでのソフトウェアのインストールに関する知識が必要です。  インストールする前に、readmeファイルを必ず読んでください。

SmartMonTools for Windows:JBODモード

注： RAIDコントローラを使用している場合は、Windowsからこのデータを収集できません

1. 設置:

1. 上記の表に掲載されているダウンロードリンクにアクセスし、ダウンロードします と smartmontoolsユーティリティのインストール

2. 上記のリンクからsmartctl Windowsセットアップファイルを取得します。

3. セットアップファイルを実行します。

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. コマンドプロンプトを開きます

5. フォルダに移動：

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. [Drive Firmware Version:]

1. 次のコマンドを実行して、ターゲットドライブのデバイス名を取得します。

smartctl –scan

[jbod windows smartmon fw 1]

2. ドライブのファームウェアバージョンを次のように読みます。

smartctl -i /dev/sdc

[jbod windows smartmon fw 2]

3. 電源オン時間の確認：

1. インストールが完了したら、smartmontoolsパッケージ内の「smartctl」ユーティリティを使用します。

2. CMDを開くsmartmontoolsディレクトリに移動します 次のように入力して、SSDのリストを検索します。

smartctl.exe --scan

3. 1 度 確認するSSDを特定し、次の2つのコマンドを 注文 必要な出力を得るために (Xは確認したいドライブ文字です��

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -l selftest /dev/sdX

4. 「ライフタイム」時間を探す 1st LINE.  それがPoHの最新レコードです。

[jbod windows smartmon]

SmartMonTools for Linux - JBODモード

1. 設置:

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、smartmontoolsユーティリティをダウンロードしてインストールします。

2. smartctl インストール ファイルLinuxバージョン上記のリンクから。

3. Untar インストール 出力を提供してください。

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz

4. フォルダに移動：

smartmontools-7.1

5. 次のコマンドを順に実行します。

./configure

make

make install

2. [Drive Firmware Version:]

1. 'sdb'はターゲットドライブのデバイス名です。

smartctl -i /dev/sdb

[jbod linux smartmon fw]

3. 電源オン時間(POH)の確認

1. smartmontoolsディレクトリに移動し、次のように入力してSSDのリストを検索します。

esxcli storage core device list

2. 確認するSSDを特定したら、次の操作を実行できます次の2つのコマンドを入力して、必要な出力を取得します（Xは確認するドライブ文字です）��

smartctl -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -l selftest /dev/sdX

3. 1から「ライフタイム」時間を探しますst LINE.  それがPoHの最新レコードです。

[jbod linux smartmon]

ESXi用SmartMonツール – JBODモード

1. 設置:

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、smartmontoolsユーティリティをダウンロードしてインストールします

2. smartctl ESXiの入手 インストール 上記のリンクからファイルを読み込みます。

3. ESXiホストでシェルとSSHを有効にします。

[jbod esxi smartmonインストール]

4. ftpツールを使用して、ファイル「smartctl-6.6-4321.x86_64.vib」をESXiホスト「tmp」フォルダにアップロードします。

5. ESXiホストにSSHで接続します。

6. ViB受け入れレベルを[CommunitySupported]に設定します。

esxcli software acceptance set --level=CommunitySupported

7. 次に、パッケージをインストールします。

esxcli software vib install -v /tmp/smartctl-6.6-4321.x86_64.vib

2. ドライブのファームウェアバージョンの確認

1. ESXiホストにSSHで接続します。次のコマンドを実行して、ターゲット・ドライブのデバイス名とファームウェア・バージョンを取得します。

esxcli storage core device list

[jbod esxi smartmon fw]

2. 電源オン時間(POH)の確認

1. smartmontoolsディレクトリに移動し、次のように入力してSSDのリストを検索します

esxcli storage core device list

2. 確認するSSDを特定したら、次の2つのコマンドを入力して、必要な出力を取得します(ここで、 naa.xxx は確認するドライブ文字です��

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -t short /dev/disks/naa.xxx – Wait 10 seconds before running the second command

/opt/smartmontools/smartctl -d scsi -l selftest /dev/disks/naa.xxx

3. 1行目から「ライフタイム」時間を探します。  それがPoHの最新レコードです。

[jbod esxi smartmon]

Sg3_utils for Windows - JBODモード

1. 設置

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、 sg3_utils ユーティリティ

2. 上記のリンクからsmartctl Windowsセットアップファイルを取得します。

3. セットアップファイルを実行します。

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. コマンドプロンプトを開きます

5. フォルダに移動：

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. [Drive Firmware Version:

1. 次のコマンドを実行して、ターゲットドライブのデバイス名を取得します。

smartctl –scan

[jbod windows sg3_utils fw 1]

2. ドライブのファームウェアのバージョンを次のように読みます。

smartctl -i /dev/sdc

[jbod windows sg3_utils fw 2]

3. 電源オン時間の確認：

1. 次の手順に進みます。 sg3_utils 次のように入力して、SSDのリストを検索します。

sg_scan

2. 確認するSSDを特定したら、次のように入力しますgコマンド（ここで、Xはチェックするドライブ文字）:

sg_logs --page=0x15 pdX

3. 「蓄積された電力（分単位）」を調べます。

[jbod windows sg3_utils]

Sg3_utils for Linux - JBODモード

1. 設置:

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、sg3_utilsユーティリティをダウンロードしてインストールします

2. sg3_utils インストール ファイルLinuxバージョン上記のリンクから。

3. Untar インストール 出力を提供してください。

tar -zxvf sg3_utils-1.45.tgz

4. 「sg3_utils-1.45」フォルダに移動します。

5. 次のコマンドを順に実行します。

./configure

make

make install

2. ドライブのファームウェアバージョンの確認

1. 'sdb'はターゲットドライブのデバイス名です。

sg_logs --page=0x33 /dev/sdb

[jbod linux sg3_utils fw]

3. 電源オン時間の確認

1. チェックするSSDを特定したら、次のコマンドを入力します（Xはチェックするドライブ文字）。

sg_logs --page=0x15 /dev/sdX

2. 「累算パワーオン時間（分）」を探します。

[jbod linux sg3_utils.jpg]

Sandisk Tool for Windows:JBODモード

1. 設置:

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、sg3_utilsユーティリティをダウンロードしてインストールします

2. 上記のリンクからsmartctl Windowsセットアップファイルを取得します。

3. セットアップファイルの実行

smartmontools-7.1-1.win32-setup.exe

4. コマンドプロンプトを開く

5. フォルダに移動：

C:\Program Files\smartmontools\bin

2. ドライブのファームウェアバージョンの確認

1. 次のコマンドを実行して、ターゲットドライブのデバイス名を取得します。

smartctl –scan

[jbod windows sandisk fw]

3. 電源オン時間の確認

1. チェックするドライブを識別するには、次のコマンドを入力します。

scli show all

2. チェックするSSDを特定したら、次のコマンドを入力します（Xはチェックするドライブ文字）。

scli show diskX -S

3. 「Total Power on Hours」を探します。

[jbod windows sandisk]

Sandisk Tool for Linux - JBODモード

1. 設置

1. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、sg3_utilsユーティリティをダウンロードしてインストールします

2. scliを取得します インストール ファイルLinuxバージョン上記のリンクから。

3. 解凍 インストール 出力を提供してください。

4. フォルダに移動：

Linux_1.8.0.12/generic/x86_64

5. 次のコマンドを実行して、'scli'を実行可能にします.

chmod +x scli

2. ドライブのファームウェアバージョンの確認

1. 'sdb'はターゲットドライブのデバイス名です。

./scli show /dev/sdb -a

[jbod linux sandisk fw]

3. 電源オン時間の確認

1. 確認するSSDを特定したら、次のコマンドを入力します（Xはチェックするドライブ文字です）:

./scli show /dev/sdX -S

2. 「Total Power on Hours」を探します。

[jbod linux sandisk]

SmartMonTools for Linux - RAIDモード

1. 設置

1. データを収集するには、smartmontoolsとstorcliユーティリティの両方をインストールする必要があります。

2. 上記の表に記載されているダウンロードリンクにアクセスし、smartmontoolsユーティリティをダウンロードしてインストールします

3. smartctl インストール ファイルLinuxバージョン上記のリンクから。

4. Untar インストール 出力を提供してください。

tar -zxvf smartmontools-7.1.tar.gz

5. フォルダに移動：

smartmontools-7.1

6. 次のコマンドを順に実行します。

./configure

make

make install

7. 次に、上記の表に示されているダウンロードリンクにアクセスし、storcliユーティリティをダウンロードしてインストールします。

8. 確認するドライブを識別するにはの場合は、storcliディレクトリに移動し、次のコマンドを入力します。

storcli /c0/eall/sall show

9. デバイスID(DID)を探します。  デバイスIDは 将来の段階で必要とされる.

[raid linux smartmon fw 1]

2. ドライブのファームウェアバージョンの確認

1. 次のコマンドの「148」は、ターゲットドライブのデバイスID(DID)です。「sdc」はデバイス名です。

smartctl -d megaraid,148 -i /dev/sdc

[raid linux smartmon fw 2]

3. 電源オン時間の確認

1. チェックするSSDを特定したら、次の2つのコマンドを入力して、必要な出力を取得します(Xは ステップ4で取得したデバイスID��

注：これを機能させるには、「megaraid'RAIDセット使用時にコマンドを切り替える  それ以外の場合は仕事に勝たなかった。

smartctl -d megaraid,N -t short /dev/sdX – Wait 10 seconds before running the second command

smartctl -d megaraid,N -l selftest /dev/sdX

2. 1から「ライフタイム」時間を探しますst LINE.  それがPoHの最新レコードです。

[raid linux smartmon]

注： SmartMonToolsは、ESXiのRAIDでは機能しません。sg3_utilsとSandisk Toolは、すべてのOSのRAIDでは動作しません。