内容

概要

はじめる前に

手順

M.2 /Embedded SATA RAIDコントローラおよびLinux搭載M4/M5サーバのCisco UCSリファレンスドキュメント

B系

Cシリーズ

Sシリーズ

概要

M4シリーズまたはM5シリーズラックマウントサーバにインストールしようとすると、OSは組み込みRAIDコントローラに問題があり、正しいドライブにインストールできません。

このドキュメントは、SuSEオペレーティングシステム用にロードされている正しいモジュールとドライブの問題の解決に役立ちます。

この手順により、SuSEをインストールする手順が簡略化されました。これにより、SuSEインストールISOを仮想CD/DVDとして、dd.imgドライバファイルを仮想フロッピーディスクまたは仮想リムーバブルディスクとして同時にマッピングできます。   インストールウィザードの初期化時に、ディスクが別のディスク/パーティションとして表示され、その後のインストールが必要であることに注意してください。これは、インストーラにlinuxモジュールをロードする方法に起因する混乱を引き起こす可能性があります。この問題を解決するには、このドキュメントの下部にある手順に従って、M.2インストール用のディスク名を保存してください。

著者：Josh Good;Cisco TACエンジニア。

はじめる前に

このドライバを組み込みコントローラにインストールする前に、OS（pSATAまたはsSATA）をインストールするドライブを制御する組み込みコントローラにRAIDドライブグループを設定する必要があります。

構成ユーティリティにアクセスするには、BIOSセットアップユーティリティを開き、[Advanced]タブに移動し、組み込みコントローラのユーティリティインスタンスを選択します。

pSATAの場合は、LSI Software RAID Configuration Utility(SATA)を選択します

sSATAの場合、[LSI Software RAID Configuration Utility (sSATA)]を選択します

＞

手順

LSI MegaSRソフトウェアRAID用SUSE Linux Enterprise Serverドライバのインストール

サポートされている特定のOSバージョンについては、ご使用のサーバーリリースのハードウェアとソフトウェアの互換性マトリクスを参照してください。

この項では、MegaRAIDスタックが組み込まれたシステムへのSLESドライバの新規インストールについて説明します。

注

Linuxで組み込みRAIDコントローラを使用する場合、pSATA（有効な場合）とsSATAコントローラの両方をLSI SW RAIDモードに設定する必要があります。

ステップ 1

仮想ディスクからインストールするには、Cisco UCS CシリーズドライバのISOをダウンロードし、次の手順に進みます。

ステップ 2

ドライバを含むdud.imgファイルを抽出します。

a) ISOイメージをディスクに書き込みます。

b) driversフォルダの内容を参照し、組み込みのMegaRAIDドライバの場所を指定します。/<OS>/ストレージ/インテル/C600-M5/..

c)使用しているバージョンのSLESフォルダ内で、dud-<driver version>.imgファイルが圧縮.gzファイルにパッケージ化されています。.gzファイルから.imgファイルを抽出します。

d) dud-<driver version>.imgファイルをワークステーションの一時的な場所にコピーします。

ステップ3

Linuxドライバのインストールを開始します。サーバのCisco IMCインターフェイスにログインします。

ステップ 4

仮想KVMコンソールウィンドウを起動し、[仮想メディア]タブをクリックします。

a) [イメージの追加]をクリックし、リモートSLESインストールISOファイルを参照して選択します。

注：ISOファイルは、仮想CD/DVDとしてのみマッピングできます。

b) [イメージの追加]を再びクリックし、dud-<ドライババージョン>.imgファイルを参照して選択します。

注：IMGファイルは、仮想フロッピーディスクまたは仮想リムーバブルディスクとしてのみマッピングできます。

c)追加したメディアの[Mapped]列のチェックボックスをオンにし、マッピングが完了するまで待ちます。

ステップ5

ターゲットサーバの電源を再投入します。

ステップ6

ブートアップ中にF6プロンプトが表示されたら、F6キーを押します。[Boot Menu]ウィンドウが開きます。

ステップ7

[Boot Manager]ウィンドウで、SLESインストールISOを選択し、Enterキーを押します。

SLESのインストールは、イメージがブートされると開始されます。

ステップ 8：

最初のSLES画面が表示されたら、[インストール]を選択します。

ステップ 9：

eキーを押して、インストール・パラメータを編集します。

ステップ 10

linuxefiで始まる行の最後に次のパラメータを追加します。

brokenmodules=ahci

ステップ 11

オプション：インストール中に詳細なステータス情報を表示するには、linuxefiで始まる行に次のパラメータを追加します。

splash=verbose

ステップ 12

Ctrl+xを押してインストールを開始します。

インストールが続行されます。インストーラはLSIドライバを

提供したdud-<ドライババージョン>.imgファイルを参照してください。詳細なステータスメッセージが表示された場合、LSI MegaRAID SW RAIDモジュールが表示されたときにドライバがインストールされていることが確認できます。

ステップ 13

SLESインストールウィザードに従って、インストールを完了します。[Suggested Partitioning]画面が表示されたら、ドライバのインストールを確認します。

a) [Suggested Partitioning]画面で、[Expert Partitioner]を選択します。

b) [Linux] > [ハードディスク]に移動し、

LSI - LSI MegaSRドライバ。デバイスがsda以外のタイプとしてリストされている可能性があります。以下に、いくつかの例を示します。

dev/sdd:LSI - LSI MegaSR

デバイスが表示されない場合、ドライバは正しくインストールされませんでした。この場合は、上記の手順を繰り返します。

ステップ 14

インストールが完了したら、ターゲットサーバをリブートします。

M.2 /Embedded SATA RAIDコントローラおよびLinux搭載M4/M5サーバのCisco UCSリファレンスドキュメント

B系

B200-m5（M.2ストレージ搭載）、Linuxをインストール

B480-m5（M.2ストレージ搭載）、Linuxをインストール

Cシリーズ

C220-m4 M.2ストレージインストールLinux

C220-M5（M.2ストレージ搭載）、Linuxをインストール

C240-m4 with M.2 install linux

C240-m5 with M.2 Storage install linux

C480-m5- M.2ストレージインストールLinux

C480-m5-ML with M.2 Storage install linux

Sシリーズ

S3260-M5、m.2/SSD内蔵SATAコントローラ搭載