内容

概要

シナリオ1. VIC 14XXとUCSMの統合

UCSファブリックインターコネクトへの直接接続

UCSファブリックインターコネクトへの単一のワイヤ接続

シナリオ2.スタンドアロンモードのVIC 14XX

CIMCコマンドラインによるポートチャネルモードの設定

シナリオ3.ポートチャネルのスタンドアロンモードのVIC 14XX - LACP使用

前方誤り訂正(FEC)モードの詳細：

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)Cシリーズネットワークアダプタ14XXが使用されている場合にのみ使用できる手順について説明します。

シナリオ1. VIC 14XXとUCSMの統合

実装の詳細：

VIC 14xxには4つのポートがあります。ポートチャネルが有効な場合、ポート1-2は同じスイッチ/FIに接続し、ポート3-4は別のスイッチ/FIに接続できます。

ポートチャネルモードの変更は、スタンドアロンモードでのみサポートされます(UCSMモードでは、ポートチャネルは常に有効（デフォルト）にする必要があります。したがって、モードを変更するオプションはありません。

UCSファブリックインターコネクトへの直接接続

UCSファブリックインターコネクトへの単一のワイヤ接続

シナリオ2.スタンドアロンモードのVIC 14XX

実装の詳細：

ポートチャネルモードの変更は、スタンドアロンモードでのみサポートされます。

スタンドアロンモードでポートチャネルモードを無効または有効にするには、強調表示されたチェックボックスをオフまたはオンにします。

*PCが有効な場合：[アップリンクポート(Uplink port)]フィールドには、vNICを作成するためのインターフェイスまたはアップリンクが2つだけ表示されます。

Po1：物理ポート1および2がバンドルされています

Po2：物理ポート3および4をバンドル

*PCが無効の場合：[アップリンクポート(Uplink port)]フィールドで、vNICを作成するために4つのイーサネットインターフェイス(Eth 0、1、2、3)がアクティブになっている必要があります。

注：ポートチャネルの設定を変更すると、以前に作成したすべてのvNICとvHBAが削除され、設定が工場出荷時のデフォルトに復元されます。

CIMCコマンドラインによるポートチャネルモードの設定

C240# scope chassis

C240 /chassis # scope adapter 5

C240 /chassis/adapter # set portchannel disabled

C240 /chassis/adapter *# commit

ポートチャネルモードの切り替え後、vNIC設定が失われ、新しいデフォルトvNICが作成されます。

続行しますか？[y|N]y

警告：ポートチャネルモードの変更

- すべてのvnic設定が工場出荷時のデフォルトにリセットされます。

- 新しいVNICアダプタの設定は、次のサーバのリセット時に有効になります。

- 設定を行う前に、サーバをリセットしてください。

シナリオ3.ポートチャネルのスタンドアロンモードのVIC 14XX - LACP使用

デフォルトのポートチャネルを有効にすると、VIC 1455/1457からマルチシャーシトランキング(MCT)の各TORスイッチへのシングルリンクを備えたサーバ上のOSから、スイッチに依存するポートチャネルが可能になります。 MCTの例としては、シスコのVPCや、サードパーティ製スイッチでサポートされるmLAGなどがあります

注意：各TORへのデュアルリンクとVIC上のデフォルトのポートチャネルを使用する場合、スイッチに依存するポートチャネルは、サーバ上のOSからは使用できません。この場合、各TORで非LACPポートチャネルを作成する必要があり、複数のTORスイッチをスパニングするMCTポートチャネルスイッチのようなVPCを作成することはできません。

もう1つの重要なポイントは次のとおりです。

LACPは、ESXiの標準スイッチではサポートされていません。LACPをサポートするDVSスイッチが必要

https://kb.vmware.com/s/article/1001938

前方誤り訂正(FEC)モードの詳細：

FECモードは、25Gのリンク速度にのみ適用されます。14xxアダプタでは、アダプタに設定されているFECモードが、スイッチのFECモードと一致している必要があります。そうでない場合、リンクはアップしません。

デフォルト値は[自動(Auto)]です

Server# scope chassis

Server /chassis # scope adapter 1

Server /chassis/adapter # scope ext-eth-if 1

Server /chassis/adapter/ext-eth-if # set admin-fec-mode cl74

Server /chassis/adapter/ext-eth-if* # commit

Changes to the network settings will be applied immediately.

You may lose connectivity to the Cisco IMC and may have to log in again.

Do you wish to continue? [y/N] y

Port 1:

MAC Address: 00:5D:73:1C:6C:58

Link State: LinkDown

Encapsulation Mode: CE

Admin Speed: Auto

Operating Speed: -

Link Training: N/A

Admin FEC Mode: cl74

Operating FEC Mode: Off

Connector Present: NO

Connector Supported: N/A

Connector Type: N/A

Connector Vendor: N/A

Connector Part Number: N/A

Connector Part Revision: N/A

Server /chassis/adapter/ext-eth-if #

既知の不具合: CSCvp97248     VIC 14xxアダプタの自動FECモードは、挿入されたトランシーバに基づいて変更する必要があります

関連情報

- https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c-series_integration/ucsm4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0/b_C-Series-Integration_UCSM4-0_chapter_0110.html

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems