内容

概要

SFPの互換性

LPe31002-M6製品番号：UCSC-PCIE-BD16GF:

LPe32002-M2製品番号：UCSC-PCIE-BD32GF:

関連情報

概要

このドキュメントでは、互換性のあるSmall Form-Factor Pluggable(SFP)について説明します。BroadcomはEmulex LPe31002-M6の製品番号として認定されています。UCSC-PCIE-BD16GFおよびEmulex LPe32002-M2、製品番号：UCSC-PCIE-BD32GF

Emulexに誤ったSFPがインストールされている場合は、BIOSに「Unsupported Optic Installed」というエラーが表示されることがあります。

ブート中にF2キーを押して、[BIOS] > [Advanced]タブ> [Emulex LPe31002-M6] > [Scan for Fiber Devices] または[Find Target]に移動します。

*参照用のスクリーンショット、BIOSおよびROMが変更される可能性あり

SFPの互換性

次の光ファイバは、Broadcomによって認定されました

- Emulex LPe31002-M6、製品番号：UCSC-PCIE-BD16GF、および

- Emulex LPe32002-M2、製品番号：UCSC-PCIE-BD32GF

LPe31002-M6製品番号：UCSC-PCIE-BD16GF:

Avago -16G

AFBR-57F5MZ-ELX

*画像は参照スタンプのみ変更できます

Finisar - 16G

FTLF8529P3BCV-EM

*画像は参照スタンプのみ変更できます

LPe32002-M2製品番号：UCSC-PCIE-BD32GF:

アバゴ – 32G

AFBR-57G5MZ-ELX

*画像は参照スタンプのみ変更できます

Finisar:32G

FTLF8532P4BCV-EM

*画像は参照スタンプのみ変更できます

これらの光ファイバはそれぞれ、製品番号のサフィックスに示されているように、Emulex用にカスタマイズされています。Broadcomアダプタは、起動時にチェックを実行し、認定された光ファイバが接続されていることを確認します。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems