内容

概要

問題

解決方法

概要

マザーボードのRMAが行われるたびにCIMCアクセスを回復する手順の概要を示します

該当するボックスからのVGA出力はありません。 KVM（キーボード、ビデオ、マウス）にアクセスできない場合は、

CIMCに接続して、ファームウェアの運用作業を実行します。

問題

RMAは、UCS Cシリーズのマザーボード交換のために実行されます。

新しいRMAのマザーボードのファームウェアが低いため、新しいV4 CPUをサポートできません。

KVMにアクセスできなければ、エンジニアはCIMCにアクセスしてフラッシュを増加させることはできません V4 CPUをサポートするBIOSバージョン。

その結果、古い CPU や交換後のマザーボードが原因で不要な RMA が実行されることがあります。

解決方法

取り付けられた新しい V4 CPU が BIOS でサポートされていない場合は、POST（電源投入時自己診断テスト）が正常に完了せず、VGA 出力がなくなります。

ローカルで KVM にアクセスできないので、KVM から BIOS をフラッシュするように新しいマザーボード CIMC IP を設定できません。

CIMC IP アドレスはデフォルトで DHCP に設定されます。C シリーズ サーバで POST（電源投入時自己診断テスト）が完了しなくても CIMC にアクセスできます。

http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/c/hw/C220M4/install/C220M4/install.html

工場出荷時のデフォルト設定からDHCP経由でCIMC IPを割り当てるには、次の手順に従います。

1. サーバ背面にある共有 LOM（ポート 1）を DHCP サーバとして機能するデバイスに接続します。

2. Cシリーズをリブートします。

3.アップストリームデバイスからDHCPリースを取得する場合は、ホストに割り当てられているIPアドレスをネットワーク管理者に確認します。それから、HTTPS 経由で IP アドレスを参照して、より詳細な CIMC 設定を指定します。

4.または、Microsoft Windowsラップトップを接続して、DHCPサーバとして機能させることができます。 共有LOM（LOMポート1またはポート2）内で使用可能で、専用CIMC「M」ポートではない任意のポートを選択します（以下の手順）

Windows での IP 設定の構成

Windows 7 では、次のようにしてネットワーク設定を構成します。

他のバージョンのWindowsでは、ネットワーク設定を行う方法が異なることに注意してください。

[Control Panel] > [Network and Sharing Center] > [Local Area Connection] > [Properties] > [Internet Protocol Version]に移動します

対応するネットワーク設定の例を次に示します。

IP アドレス：192.168.1.2

サブネットマスク：255.255.255.0

TFTP32d/TFTP64d による DHCP 経由での IP アドレスの割り当て

1. TFTP32d/TFTP64d をダウンロードします。

2. ラップトップNICと同じローカルサブネットにIPアドレスを配布するようにDHCPサーバ設定を構成します。

1. DHCPをラップトップNICにバインドします。

2. サーバを起動すると、割り当てられる IP アドレスが DHCP ログに表示されます。ラップトップで ARP テーブルを確認することもできます。

***WINDOWSファイアウォールが無効になっているか、無効になっていないか確認してください***