内容

はじめに

前提条件

要件

デモンストレーションで使用するコンポーネント

設定

アップグレードの準備：

Windows の場合：

ドライバの抽出

ドライバの更新

確認

参考資料と役立つリンク：

はじめに

このドキュメントでは、Windows ServerのQlogicアダプタからHBAドライバをアップグレードするプロセスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- UCS Cシリーズ

- Windows ServerのOS。

- Qlogic HBAアダプタ

デモンストレーションで使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCSC-C240-M6S

- ファームウェアバージョン：4.3(5.250030)

- Windows Server 2022

- Qlogic HBAアダプタ – Cisco QLE2692デュアルポート16 Gb FC to PCIe Gen3 x8アダプタ – UCSC-PCIE-QD16GF

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

設定

この手順では、WindowsサーバOSを実行するUCS CシリーズサーバでQlogic HBAドライバをアップグレードする方法について説明します。

アップグレードの準備：

- Cisco UCS ハードウェア互換性リストで、特定のハードウェア、ソフトウェア、ファームウェアの組み合わせに関して準拠するドライバを検証します。

- Qlogic HBAの現在のドライバの詳細を確認します。

Windows の場合：

- デバイスマネージャを開きます。

Storage Controllersを展開して、Qlogic Fabric Channel Adapterを選択します。

- Cisco Software Centralからドライバをダウンロードします。

- ドライバISOをWindowsサーバにダウンロードします。

- ISOファイルのマッピング：この例では、vKVMにマッピングされたvMediaを使用して、コンテンツがOSにコピーされています。OSがインターネットにアクセスできる場合は、ドライバISOを直接ダウンロードできます。NFS、TFTP、SCPなどとしてファイルを転送するオプションも使用できます。

- ストレージフォルダを見つけます。

- 目的のQlogic Adapterを含む適切なフォルダを選択します。  この例では、QLE2692です。

- 関連するフォルダ（この例ではQlogic_Windowsフォルダ）を既知の場所にコピーします。

- ファイルを解凍します。2つのフォルダを使用できます。1つは関連ドキュメントを含み、もう1つはアップグレードに必要なファイルを含みます。

- セットアップウィザードを実行して続行します。

実行可能な「QConvergence Console CLI」は、Qlogicカードでさまざまなタスクを実行するために使用できるようになります。

ドライバの抽出

WindowsのCMDを使用して、ディレクトリをsetup.exeアプリケーションの場所に変更すると使いやすくなります。

- このコマンドを実行して、ドライバを特定の場所に解凍します。

Start /wait Setup.exe /a $msipath$ EXTRACTDRIVERS=1 TARGETDIR="

"

解凍すると、ドライバを含む「production」という名前のフォルダが作成されます。

ドライバの更新

ドライバファイルを解凍したら、アップグレードに進みます。

Device Managerを開いて、Storage Controllersを展開し、Qlogic Fabric Channel Adapterを選択して、Update Driverをクリックします。

- [Browse my computer for drivers]を選択します。

- 2番目のオプション「リストから選択する」を選択します。

- 「Have Disk...」をクリックします。

- ドライバがある場所を参照し、新しいドライバを選択します。

- Nextをクリックして、インストールを完了します。

- サーバを再起動して変更を有効にします。

確認

インストールされたドライバを検証するには、次の2つの方法があります。

1. デバイスマネージャ：

Device Managerを開き、Storage Controllersを展開して、Qlogic Fabric Channel Adapterを選択します。

2. Qlogic CLI:

オプション1と3は、インターフェイスのステータス、現在のファームウェア、およびドライバのバージョンやアップデートの概要を示します。

アップグレードプロセスが終了します。

参考資料と役立つリンク：

- https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-manager/116349-technote-product-00.html