内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題：SAP HANA スケールアウト環境の想定外の停止

解決方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、SAP High Performance Analytic Appliance（HANA）を Electromagnetic Compatability（EMC）VNX ストレージと併用してソリューションをスケールアウトし、Cisco SAP HANA アプライアンスおよび SAP HANA Tailored Datacenter Integration（TDI）の実装に適用する方法を説明します。また、環境が想定外に停止しないようにするため、マルチパスの設定を変更する方法について説明します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

問題：SAP HANA スケールアウト環境の想定外の停止

SAP HANA の場合、必要なデータおよびログ ファイル システムは、EMC VNX ストレージからファイバ チャネルを経由してマウントされます。デバイスの取り付けと取り外しは、SAP HANA ストレージ API によって制御され、Linux Device Mapper Multipath（DM-MP）モジュールに基づいて行われます。各ストレージ デバイスにつき 8 個のパス（アクティブ/パッシブ）で構成されます。

SUSE Linux Enterprise System 11.3では、Linuxカーネル3.0.101-0.40で、medium access timeoutカウンタがリセットされない場合に、マルチパスロジックのバグが検出されました。このバグにより、カウンタの値が2に達すると、ストレージデバイスはオフラインになります。

この結果、SAP HANA スケールアウト環境が想定外に停止する可能性があります。

このバグは、ハードウェアとケーブル配線にエラーがない限り発生しません。

解決方法

SUSE Linux Enterprise System 11.3 のカーネルを 3.0.101-0.47.52.1 以上にアップデートし、/etc/multipath.conf ファイルに含まれる次のパラメータを調整します。

rr_min_io

flush_on_last_del

fast_io_fail_tmo

dev_loss_tmp

調整後の設定ファイルは次のようになります。

defaults {

user_friendly_names     no

}

devices {

device {

vendor                 "DGC"

product                ".*"

product_blacklist      "LUNZ"

features               "0"

hardware_handler       "1 emc"

path_selector          "round-robin 0"

path_grouping_policy   group_by_prio

failback               immediate

rr_weight              uniform

no_path_retry          5

rr_min_io              1000

path_checker           emc_clariion

prio                   emc

flush_on_last_del      yes

fast_io_fail_tmo       off

dev_loss_tmo           120

}

}

注：このカーネル バグが発見される前に作成された EMC ホワイト ペーパー『VNX Configuration Recommendations for SAP HANA TDI』（20 ページ）では、これらの変更について言及されていません。

関連情報

- EMC KB 技術情報 203541：「SUSE Linux DM-MPIO on VNX storage losing paths randomly in a SAP HANA TDI environment」

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems