内容

Fabric-Interconnect上の1つ以上のポートが90日を超える猶予期間中に稼働している

ICSeverity

影響

説明

Syslogメッセージ

メッセージサンプル

製品ファミリ

正規表現

推奨事項

コマンド

Fabric-Interconnect上の1つ以上のポートが90日を超える猶予期間中に稼働している

ICSeverity

3 – エラー

影響

猶予期間の終了後にポートが機能しない可能性があります。syslogが何度か1回発生し、頻繁に表示されない場合は、無視しても問題ありません。

説明

このメッセージは、Fabric Interconnect上の少なくとも1つのポートが90日を超える猶予期間中に稼働していることを示しています。このエラーは通常、すべてのデフォルトライセンスがポートに割り当てられ、非ライセンスポートが90日以上実行された後に、固定モジュールの1つ以上のポートが有効になると発生します。

Syslogメッセージ

UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS

メッセージサンプル

Jan 03 18:38:02 <<ipaddress>> : %UCSM-3-LICENSE_GRACEPERIOD_90DAYS: [F0674][major][license-graceperiod-Xdays]

[sys/license/feature-ETH_PORT_ACTIVATION_PKG-cisco-x/inst-y] license

for ETH_PORT_ACTIVATION_PKG on fabric-interconnect y is running in the grace period for more than X days.

製品ファミリ

- Cisco UCS Bシリーズブレードサーバ

- Cisco UCS C シリーズ ラック サーバ

- Cisco UCS 5100 シリーズ ブレード サーバ シャーシ

- Cisco UCS 6400 シリーズ ファブリック インターコネクト

- Cisco UCS 6300 シリーズ ファブリック インターコネクト

- Cisco UCS 6200 シリーズ ファブリック インターコネクト

正規表現

N/A

推奨事項

次の手順が推奨されます。

1. Cisco UCS(Unified Computing System)ManagerのGUI（グラフィカルユーザインターフェイス）で障害が発生した場合は、固定モジュールで有効になっているポートの数を確認します。

2. 各ファブリックインターコネクトにインストールされ、使用されているライセンスの数を確認します。Cisco UCS ManagerのGUIでは、ユーザはFabric InterconnectのAdminタブからライセンス情報にアクセスできます。Cisco UCS ManagerのCLI（コマンドラインインターフェイス）で、ライセンススコープの下でshow usage detailコマンドを入力してライセンス情報にアクセスできます。

3. 問題が解決しない場合は、新しいライセンスを購入し、デバイスにインストールします。それでも問題が解決しない場合は、サポートエンジニアに連絡してください。

コマンド

#show usage detail

#show feature detail

#show fault detail