内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

フィーチャーについて

手順

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Unified Computing System(UCS)のファブリックインターコネクトファームウェア自動同期機能について説明します。 この機能は、既存のファブリックインターコネクト(FI)に2つ目のファブリックインターコネクト(FI)を導入する場合、または破損したFIを交換する場合に使用できます。

前提条件

要件

次のトピックに関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Computing System（UCS）

- Cisco Fabric Interconnect(FI)

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco UCSファブリックインターコネクト6248

- Cisco UCSMバージョン2.2(5a)および2.2(6c)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

フィーチャーについて

クラスタを形成するために既存のFabric Interconnectに2つ目のFabric Interconnectを導入する場合、または破損したFabric Interconnectを交換する場合は、新しいFIのファームウェアバージョンが既存のFabric Interconnectと一致している必要があります。

通常の手順では、新しいFIをスタンドアロンとして設定し、クラスタに追加する前に手動で既存のFIと同じバージョンにアップグレードまたはダウングレードします。

UCSM 2.1(2)以降では、ファームウェア自動同期機能により、新しいFIが既存のFIと同じバージョンに自動的にアップグレードまたはダウングレードされます。これにより、FIを手動でアップグレードまたはダウングレードする必要がなくなります。

この機能が動作するには、既存のFIがUCSM 1.4以降で、新しいFIがUCSM 2.1(2)以降である必要があります。また、FIが機能するには、同じモデルである必要があります。

手順

1.新しいFIのコンソールに接続し、既存のクラスタに追加します

2.既存のクラスタに追加されると、新しいFIがファームウェアバージョンとともに既存のFIの存在を検出します

3.ファームウェア自動同期機能は、必要なファイルを新しいFIにコピーし、既存のFIと一致するようにアップグレードまたはダウングレードします

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems