内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

サポート一覧表

関連情報

概要

このドキュメントでは、UCSファブリックインターコネクトに接続されたCisco Unified Computing System(UCS)サーバ（Bシリーズ、Cシリーズ統合型、Sシリーズ統合型、HyperFlexシリーズ）でCisco Virtual Interface Card(VIC)アダプタを使用する場合に、共通のオペレーティングシステムで使用できます。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco UCS と UCS Manager（UCSM）

- Cisco VIC

- VMware ESX バージョン 4.1 以降

- Microsoft Windows Server バージョン 2008 R2

- Microsoft Windows Serverバージョン2012以降

- Microsoft Windows Serverバージョン2016以降

- Linuxオペレーティングシステム

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCSMバージョン2.2(6c)

- VICカードを搭載したCisco UCSサーバ

- VICファームウェアバージョン4.0(8b)

- VMware ESXi バージョン 5.5、更新プログラム 3

- Microsoft Windows Server バージョン 2008 R2 SP1

- Microsoft Windows Serverバージョン2012 R2

- Microsoft Windows Server バージョン 2016

- Redhat Enterprise Linux(RHEL)6.6

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

サポート一覧表

スイッチに依存しないチーミング/ボンディング方式はすべて、UCSファブリックインターコネクト環境でサポートされます。これらのボンディングモードでは、スイッチ/UCS側での特別な設定は必要ありません。

これに対する制限は、スイッチ独立構成で使用されるロードバランシング方式では、フェールオーバーイベント以外の単一のUCS Fabric Interconnect経由で特定の送信元MACアドレスのトラフィックを送信する必要があり、負荷を定期的に再配布しないことです。

発信元MACアドレス以外のメカニズム（IPアドレスハッシング、TCPポートハッシングなど）で動作する他のロードバランシング方式を使用すると、UCSファブリックインターコネクト間で特定のMACアドレスがフラッピングするため、不安定になる可能性があります。このような設定はサポートされていません。

スイッチに依存するボンディングモードでは、スイッチ側でポートチャネルを設定する必要があります。この場合、スイッチであるファブリックインターコネクトは、サーバに存在するVICカードとポートチャネルを形成できません。さらに、このようなボンディングモードは、UCSおよびアップストリームスイッチでMACフラッピングを引き起こすため、サポートされません。

このリストは、ネイティブ（ベアメタル）オペレーティングシステムと、仮想マシンを使用するハイパーバイザ環境の両方に適用されます。

オペレーティング システム

サポート対象

サポートされていません

VMWare ESXi

1. 発信元ポートIDに基づくルート

2. 送信元MACハッシュに基づくルート

1. IPハッシュに基づくルート

2. 物理NICの負荷に基づくルート

Windows 2012以降のスタンドアロンNICチーミング（ネイティブドライバを使用）

Windows 2016以降のSwitch Embedded Teaming(SET)

スイッチ独立モード

(アクティブ/スタンバイおよびアクティブ/アクティブ^2)

ロードバランシング方式を使用する場合：

1. Hyper-Vポート

スイッチ依存

1. 静的チーミング

2. LACP

スイッチ独立モード

(アクティブ/スタンバイおよびアクティブ/アクティブ^2)

ロードバランシング方式を使用する場合：

1. ダイナミック

2. アドレスハッシュ

Windows 2008 R2 SP1（Cisco VIC NICチーミングドライバを使用）

1. アクティブバックアップ（モード1）

2. アクティブへのフェールバックを使用したアクティブバックアップ（モード2）

3. アクティブアクティブ送信ロードバランシング（モード3）

1. 802.3ad LACP（モード4）

Linuxオペレーティングシステム^1

1. アクティブバックアップ（モード1）

2. balance-tlb（モード5）

3. balance-alb（モード6）

1. balance-rr（モード0）

2. balance-xor（モード2）

3. broadcast（モード3）

4. 802.3ad（モード4）

1. fail_over_mac=1は、CSCva09592に記載されている制限を回避するために使用する必要があります

2. ACIファブリックの背後に接続されると、特定のアクティブ/アクティブアルゴリズムにより、エンドポイントが別のリーフスイッチから移動する可能性があります。リーフがエンドポイントの移動が多すぎることを検出すると、エンドポイントのブリッジドメインの学習が無効になります（エラーメッセージが表示されます）。

関連情報

- Windows 2008 R2 SP1 VIC NICチーミング

- VMWareロードバランシングアルゴリズム

- Windows 2012 R2 NICチーミング

- Linuxボンディングモード

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems

- スイッチ組み込みチーミング(SET)