内容

概要

どの DIMM が UCS B シリーズ ブレード サーバの障害 LED をトリガーしたか判断する方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco UCS BシリーズブレードサーバでDIAG SWスイッチを使用して、どのDIMMが前面パネル障害LEDをトリガーしたかを判別する方法について説明します。

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

Q. UCS Bシリーズブレードサーバで障害LEDをトリガーしたDIMMを判別するにはどうすればよいのですか。

A. DIAG SWスイッチを使用して、UCS Bシリーズブレードサーバの前面パネル障害LEDをトリガーしたDIMMを判別するには、次の手順を実行します。

1. サーバの前面パネルにある障害インジケータLEDを確認して、システムに障害が存在することを確認します。

2. ログを表示します。次の例は、DIMMの問題を示しています。

Server 1/6:

Array 1:

DIMM Location Presence Overall Status Type Capacity (MB) Clock

---- ---------- ---------------- ------------------------ ------------ ------------- -----

1 DIMM_A1 Equipped Operable Other 8192 1067

2 DIMM_A2 Equipped Operable Other 8192 1067

3 DIMM_B1 Equipped Operable Other 8192 1067

4 DIMM_B2 Equipped Operable Other 8192 1067

5 Equipped Operable Undisc Unknown Unknown

6 DIMM_C2 Equipped Operable Other 8192 1067

7 DIMM_D1 Equipped Operable Other 8192 1067

8 DIMM_D2 Equipped Operable Other 8192 1067

9 DIMM_E1 Equipped Operable Other 8192 1067

10 DIMM_E2 Equipped Operable Other 8192 1067

11 DIMM_F1 Equipped Operable Other 8192 1067

12 DIMM_F2 Equipped Operable Other 8192 1067

3. サーバとカバーを取り外します。

4. マザーボード上のDIAG SWスイッチを見つけます。

注：DIAG SWスイッチは、サーバ間で異なる場合があります。

5. DIAG SWボタンを押します。

6. 障害のあるDIMMを見つけます。

障害のあるDIMMは赤色のLEDで識別されます。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems