内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

トラブルシューティングのヒント

関連情報

概要

このドキュメントでは、ユニファイド コンピューティング システム（UCS）SAN のトラブルシューティングに役立つヒントを説明します。

前提条件

要件

UCS SAN に関する知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

トラブルシューティングのヒント

vHBA の FLOGI が SAN ファブリックに挿入されていることを確認します。

1. UCS CLI にログインして、NXOS に接続します。

# connect nxos a|b

(nxos)# show npv flogi-table

WWPN の FCID が割り当てられ、VSAN が正しいことを確認します。

2. 別の方法として、Cisco MDS スイッチから WWPN に FLOGI があることを確認します。

SV-35-06-MDS9222i# show flogi database

SV-35-06-MDS9222i# show fcns database

MDS スイッチのゾーニングをチェックして、vHBA（WWPN）とストレージ ターゲットがオンラインで、同じゾーンにあることを確認します。

SV-35-06-MDS9222i# show zoneset active vsan 1000

SAN のブート中に vHBA がターゲットを認識できるかどうかを確認します。

UCS Manager で SAN からブレードを起動できるかどうかを確認し、次に UCS Manager の [Actual Boot Order] にすべてのターゲットの WWPN が表示されるかを確認します。

ブレードの起動時に、F2 を押して BIOS に移行し、ブート マネージャに移動します。BIOS には、起動できる LUN が表示されます。

PALO アダプタの場合はこの段階（OS がまだ起動していない段階）で、アダプタに接続し、vHBA にFLOGI および PLOGI があるかどうかを確認することもできます。

OS を起動した後、出力は異なります。これは予想どおりの結果です。

M71KR-E アダプタの場合、サーバの起動時に、Ctrl キーを押した状態で E キーを押して、Emulex HBA コンフィギュレーション ユーティリティに移行します。次に、vHBA を選択し、ブート デバイスを一覧表示します。vHBA にターゲットが表示されます。

vHBA に SAN から起動するための適切な LUN ID があるかどうかを確認します。

サービス プロファイルに関連付けられているブート ポリシーにはブート設定があります。ターゲットの WWPN が適切で、LUN ID がストレージで定義されている LUN と同じであることを確認します。

EMC ストレージの例を次に示します。ストレージ グループでは、LUN 1301 が ID 0 のホストにマッピングされます。これはブート ポリシーで定義されている ID と一致する必要があります。

FC ターゲットが vHBA（WWPN）を認識できるか、ターゲットに対する PLOGI が設定されているかを確認します。

シスコ カスタマイズド ESXi イメージが SAN の起動に使われているかどうかを確認します。

起動段階中、vHBA が LUN を認識できない場合に ESXi が SAN 上の LUN を認識できない場合、ESXi イメージに適切なドライバが含まれていない可能性があります。シスコ カスタマイズド ESXi イメージが使われているかどうかを確認します。VMware の Webサイトにアクセスして、「Cisco ESXi」を検索し、シスコ カスタマイズド イメージをダウンロードします。

ESXi 5.1.0 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.1.0-GA-25SEP2012&productId=285

ESXi 5.0.0 U1 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=CISCO-ESXI-5.0.0-U1-28AUG2012&productId=268

ESXi 4.1 U2 用シスコ カスタマイズド イメージ

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=OEM-ESXI41U2-CISCO&productId=230

C220 M3 サーバ、CIMC 1.46c および LSI 9266-8i などで使われる vSphere 5.0 Rollp ISO イメージ（VMware パートナーが製造するさまざまな製品用のドライバが含まれている、インストール可能な ESXi ISO イメージを提供）カスタマイズされた ESXi イメージに、ローカル ストレージを検出するためのドライバが含まれていない場合もあります。

https://my.vmware.com/web/vmware/details?downloadGroup=ROLLUPISO_50_2&productId=229

また、ロールアップのリリース ノートも参照してください。

http://www.vmware.com/support/vsphere5/doc/vsphere-esxi-50-driver-rollup2-release-notes.html

ESXi が同一の適切な fnic ドライバを使用していることを確認します。

SSH および ESX SHELL と、ESXi ホストへのログインがイネーブルであることを確認します。次に、vmkload_mod -s fnicを実行します。

ホストで、VMware ESXi からストレージ ターゲットへのすべてのパスが表示できるかを確認します。

1. すべての vHBA で LUN 情報が表示できるかを確認します。

~ # esxcfg-scsidevs -c

Device UID                            Device Type      Console

Device                                 Size             Multipath PluginDisplay Name

naa.6006016081f0280000e47af49150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.60060

16081f0280000e47af49150e111  40960MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.600601608

1f0280000e47af49150e111)

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f028007a6ffec12985e111  51200MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

028007a6ffec12985e111)

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111  Direct-Access    /vmfs/devices/disks/naa.600601

6081f02800ca79c3b09150e111  10240MB   NMP     DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f

02800ca79c3b09150e111)

2. どの vHBA でどの LUN が表示できるかを確認します。

~ # esxcfg-scsidevs -A

vmhba1      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba1      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba1      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

vmhba2      naa.6006016081f0280000e47af49150e111

vmhba2      naa.6006016081f028007a6ffec12985e111

vmhba2      naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111

上の例では、vmhba1 と vmhba2 の両方で 3 つの LUN を表示できます。

3. LUN へのパスを確認します。

~ # esxcfg-mpath -b

naa.6006016081f0280000e47af49150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800

00e47af49150e111)

vmhba1:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L1 LUN:1 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f028007a6ffec12985e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f028007a

6ffec12985e111)

vmhba1:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L3 LUN:3 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

naa.6006016081f02800ca79c3b09150e111 : DGC Fibre Channel Disk (naa.6006016081f02800ca

79c3b09150e111)

vmhba1:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:6a:

44:60:44:fa

vmhba1:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:3f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:62:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T0:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:60:

44:60:44:fa

vmhba2:C0:T1:L0 LUN:0 state:active fc Adapter: WWNN: 20:00:00:25:b5:a0:05:0f WWPN:

20:00:00:25:b5:b0:05:2f  Target: WWNN: 50:06:01:60:c4:60:44:fa WWPN: 50:06:01:68:

44:60:44:fa

この例では、各 LUN に 4 本のパスがあります。vmhba1 から 2 本、vmhba2 から 2 本です。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems