内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

ファブリックインターコネクトの互換性

ベスト プラクティス

ソフトウェア面での配慮

UCS 6200からUCS 6454ファブリックインターコネクトへの移行の詳細

UCS 6200 & 6300からUCS 6536ファブリックインターコネクトへの移行の詳細

一般的な問題

ポート設定の不一致

予約済みVLAN

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、ファブリックインターコネクト(FI)の移行のベストプラクティスについて説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ファブリックインターコネクト(FI)

- Cisco Unified Computing System（UCS）

- 仮想ローカルエリアネットワーク(VLAN)の設定

- ストレージエリアネットワーク(SAN)の構成

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCS FI 6248UP

- UCSインフラストラクチャバージョン4.1(3a)A

- Cisco Unified Computing System(UCS)Manager(UCSM)

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

Fabric Interconnectの移行中には、考慮する必要のあるいくつかの側面があります。考慮しない場合、問題が発生し、このアクティビティに必要なプロセスと時間に影響を与える可能性があります。

このドキュメントでは、6400および6500シリーズファブリックインターコネクトをスムーズかつ効率的に移行できるように、ファブリックインターコネクトの変更点と、移行を成功させるためのベストプラクティスについて関連情報を収集します。

ファブリックインターコネクトの互換性

ファブリックインターコネクトの移行は、次の組み合わせでのみ実行できます。

- UCS 6200とUCS 6400シリーズファブリックインターコネクト

- UCS 6200または6300からUCS 6500シリーズファブリックインターコネクトへの接続

ベスト プラクティス

- 以前のドメインのハードウェアが、インストールする新しいFabric Interconnectと互換性があることを確認します。

- ソフトウェアの互換性、アップグレード順序（古いFabric Interconnectをアップグレードするか、新しいFabric Interconnectをダウングレードするか）、および適切なパスを確認します。シスコでは、推奨リリースをインストールしておくことを推奨します。古いFabric Interconnectが保留バージョンである場合、保留バージョンはCisco Software Central（登録ユーザ専用）からダウンロードできないため、新しいFabric Interconnectをそのバージョンにダウングレードできません。

- ハイアベイラビリティが完全にアップしていることを確認します。

- 移行前に設定を確認します。

ソフトウェア面での配慮

Cisco UCS 6400およびUCS 6500シリーズファブリックインターコネクトでは、Cisco UCS ManagerのUCS 6200およびUCS 6300シリーズファブリックインターコネクトでサポートされていた一部のソフトウェア機能がサポートされません。

移行を進める前に、次の設定機能を確認してください。

シャーシ検出ポリシーとシャーシ接続ポリシー

このポリシーは、NoneではなくPort Channelに設定する必要があります。ポートチャネルは、ポートが1つだけの場合でも使用できます。変更を適用するには、シャーシを再認識する必要があります。UCSMでは、Equipment > Policies > Global Policies > Chassis/FEX Discovery Policy > Link Grouping Preferenceでこのオプションを確認できます。

UCSMでのシャーシ検出ポリシーの場所

ポート設定の不一致

6200および6300シリーズのポートマッピングは、6400および6500シリーズのファブリックインターコネクトとは異なることに注意してください。前のポート設定が、宛先ポートの性質に合わせて適切にマッピングされていることを確認します。

マルチキャストハードウェアハッシュ

負荷を効果的に分散し、帯域幅の問題を回避するために、マルチキャストハードウェアハッシングが使用されます。マルチキャストハードウェアハッシングを有効にすると、ポートチャネル内のIOMとFabric Interconnect間のすべてのリンクでマルチキャストトラフィックを処理できます。この機能は、6400および6500シリーズでは使用できなくなりました。

これは、Equipment > Policies > Global Policies > Chassis/FEX Discovery Policy > Multicast Hardware Hashの順に選択すれば、ディセーブルにできます。

UCSMでのマルチキャストハードウェアハッシュの設定場所

VLANポート数の最適化

VLANポート数の最適化を有効にすると、複数のVLANのステータスを統合された内部状態に統合できます。VLANポート数の最適化を有効にすると、Cisco UCS ManagerはポートVLANメンバーシップに従ってVLANをインテリジェントにグループ化し、ポートVLAN数の制限を拡大します。

6400 FIおよび6500 FIでは、PVが16000の制限を超えた場合、ポートVLAN(VP)のグループ化によってポート数の最適化が行われます。このイベントでは、移行プロセスが続行された場合にVPグループ化が自動的に有効になることを「移行警告」ページに通知します。 次の表に、6200、6300、6400、および6500シリーズFIでVLANポート数の最適化を有効および無効にした場合のPV数を示します。

表 1. 6200、6300、6400、および6500シリーズファブリックインターコネクトでのVLANポート数の最適化の有効化および無効化

6200シリーズFI

6300シリーズFI

6400シリーズFI

6500シリーズFI

VLANポート数の最適化を無効にした場合のPV数

32000

16000

16000

16000

VLANポート数の最適化を有効にした場合のPV数

64000

64000

64000

108000

Quality of Service(QoS)に最適化されたマルチキャスト

マルチキャスト最適化は、6400および6500シリーズFIでは使用できなくなりました。UCSMのLAN > QoSで、この機能を無効にできます。

UCSMのQoSポリシーでのマルチキャスト最適化

NetFlow の設定

NetFlowは、IPトラフィックデータを収集してエクスポートするネットワークプロトコルです。IPパケットの共有特性に基づいてフローを定義します。定義したフローは、分析およびアプリケーション固有の処理のために外部のNetFlowコレクタに送信されます。6400または6500シリーズFIに移行する場合は、この設定を解除する必要があります。

UCSMでは、ディセーブルにするオプションはLAN > Netflow Monitoring > Generalにあります。必ずSave Changesをクリックしてください。

UCSMでのNetFlowの設定

VMMの統合

この機能は、6400および6500シリーズFIでは使用できなくなりました。移行を続行すると、ポートプロファイルと分散仮想スイッチ(DVS)に関連するすべての設定が自動的に削除されます。

ダイナミックvNIC接続ポリシー

このポリシーは、仮想マシン(VM)と仮想ネットワークインターフェイスカード(vNIC)の間の設定を決定します。ダイナミックvNICが設定されたVM上にVICアダプタを持つサーバがあるCisco UCSドメインで必要です。ダイナミックvNICは、6400および6500シリーズのFIではサポートされていません。移行を続行すると、作成されたポリシーとダイナミックvNICが削除されます。

ダイナミックvNIC接続ポリシーをnot setに設定します。UCSMでは、Server Profile > Network > vNICs > Modify > Connection Policiesでその設定を確認できます。

UCSMのダイナミックvNIC接続ポリシー

予約済みVLAN

6400および6500シリーズFIの場合、予約済みVLANの範囲は3915 ～ 4042です。6200または6300シリーズFIで、移行前にその範囲内で作成されたVLANがないことを確認します。

移行プロセスが続行されると、「移行警告」ページには構成が削除されたかどうかが報告されます。

ターゲットのCisco UCS FIは、置き換えるFIと同じインフラストラクチャファームウェアバージョンでロードする必要があります。6400および6500シリーズFIのファームウェアをダウングレードするか、6200および6300シリーズFIをアップグレードできます。ダウングレードまたはアップグレードでは、最低限のファームウェアバージョンを考慮する必要があります。

UCS 6200からUCS 6454ファブリックインターコネクトへの移行の詳細

6454 FIの最小UCSMバージョンは4.0で、64108 FIの最小バージョンは4.1です。

Cisco UCS 6454ファブリックインターコネクトは、次のコンポーネントをサポートしています。

- ファブリックインターコネクトは、最大8つのFibre Channel over Ethernet(FCoE)ポートチャネルをサポートします。

- または、4つのSANポートチャネルをサポートできます。

- 別のオプションとして、最大8つのポートチャネルを持ち、SANとFCoEを組み合わせることも可能です（各4つ）。

- ファブリックインターコネクト上のポート1 ～ 16は、ユニファイドポートをサポートし、10/25 Gbpsイーサネット、FCoE、8/16/32 Gbpsファイバチャネルのオプションがあります。

- ファブリックインターコネクトのアップリンクポート49 ～ 54は、40/100 GbpsイーサネットまたはFCoEをサポートします。

- ファブリックインターコネクトは、UCS 2204、UCS 2208、およびUCS 2408のIOMと互換性があります。

- また、このファブリックエクステンダ(FEX)モデル（Cisco Nexus 2232PPおよびCisco Nexus 2232TM-E）とも互換性があります。

- UCS 6454ファブリックインターコネクトは、ポートチャネルモードのみをサポートします。

- Cisco UCS Manager Release 4.0(1)よりも前のリリースでは、Cisco UCS 6454ファブリックインターコネクトでイーサネットまたはファイバチャネル(FC)のスイッチングモードはサポートされていませんでした。

UCS 6200 & 6300からUCS 6536ファブリックインターコネクトへの移行の詳細

Cisco UCS Managerバージョン4.2(3b)では、第5世代のCisco UCS 6536ファブリックインターコネクト(UCS FI 6536)のサポートが導入されています。

- ファブリックインターコネクトは、4つのユニファイドポート(33 ～ 36)を含む36個のQSFP28ポートを備え、100Gをサポートします。

- イーサネットポート(1 ～ 32)とユニファイドポート(33 ～ 36)は、ブレークアウトケーブルを使用して複数のポートに分割できます。

- ダイナミックイーサネットブレークアウト機能を使用すると、Fabric Interconnectをリブートすることなく、標準のイーサネットポートをブレークアウトポートにオンザフライで変換できます。また、ブレークアウトポートをリブートせずに標準のイーサネットポートに戻すこともできます。

- ユニファイドポート(33 ～ 36)はファイバチャネルブレークアウトポートとして設定できますが、4つのFCブレークアウトポートはすべて同じ速度である必要があります。

- ブレイクアウトポートにより、ファブリックインターコネクトはファイバチャネル用に最大16個のFCポートをサポートできます。

- イーサネットからFC、またはその逆のブレークアウトタイプの変更には、Fabric Interconnectのリブートまたはリロードが必要です。

- FCoEストレージポートはサポートされていません。

- ファブリックインターコネクトの過熱やシャットダウンの可能性を防ぐために、すべてのファンと電源モジュールのエアーフローの方向が同じであることを確認します。

- Cisco 22xx IOMは、65xxファブリックインターコネクトではサポートされません。

一般的な問題

ポート設定の不一致

UCS 6454ファブリックインターコネクトでは、ユニファイドポートの機能は最初の16ポートに制限されます。ポート1/1 ～ 1/16のみをFCとして設定できます。FCポートは連続している必要があり、その後に連続しているイーサネットポートが続きます。

UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトでは、すべてのポートにユニファイドポート機能があります。すべてのポートをイーサネットまたはFCとして設定できます。イーサネットポートは、連続している必要があり、その後に連続しているFCポートが続きます。FCポートはモジュールの終端に向かって表示されます。クラスタの追加中に、不一致のポートは自動的に設定解除されます。

予約済みVLAN

UCS 6400および6500ファブリックインターコネクトは、UCS 6200または6300シリーズファブリックインターコネクトよりも多くのVLANを内部使用のために予約します。移行中、「移行警告」ページには、デフォルトの予約済みVLANの範囲と競合する可能性のあるVLANのリストが表示されます。移行を進めると、予約済みVLANの範囲が設定されますが、競合する範囲に見つかったVLANは設定されません。

FCアップリンクポートが起動しない

6400および6500では、速度が8 Gbpsの場合に、FCアップリンクおよびFCストレージポートにアイドル状態のフィルパターンを使用します。接続されているFCスイッチと直接接続されているFCポートで、塗り潰しパターンがIDLEに設定されていることを確認します。設定が行われていない場合、これらのポートはerrDisabled状態になり、断続的にSYNCを失ったり、エラーや不正なパケットを受信したりする可能性があります。

ドメインでIDLEフィルパターンがサポートされていない場合は、FIとストレージアレイの間でSANスイッチを使用するか、ストレージアレイをアップグレードして16 GBまたは32 GBのFC接続を持つことができます。

関連情報

- UCS 6200からUCS 6454ファブリックインターコネクトへの移行

- Cisco UCS 6500シリーズファブリックインターコネクトへの移行

- シスコのテクニカルサポートとダウンロード