内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

設定

ネットワーク図

システム QoS ポリシー

ファイバ チャネル用のユニファイド ポート

ブレイクアウト ポート 4x10GE の接続性

設定の保存

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、第三世代の Cisco Unified Computing System Fabric Interconnect （UCS-FI-6332-16UP）がどのように 16x10GE ユニファイド ポート、18x40GE ブレイクアウト対応ポート、および 6x40GE ポートを含むかについて説明します。設定変更によっては、ファブリック インターコネクトを再起動する必要があります。再起動が複数回実施されると、システムの初期セットアップ時の貴重な時間が浪費されます。このドキュメントでは、各ファブリック インターコネクトを一度にまとめて再起動することで、すべての設定変更を完了させるプロセスについて説明します。具体的には、このドキュメントでは、システムの QoS、ファイバ チャネル インターフェイス、および 4x10GE ブレイクアウト インターフェイスの設定について説明します。イーサネットおよびファイバ チャネル（FC）のスイッチング モードを設定する手順を追加することも考慮してください。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco UCS Manager

- Cisco Unified Computing System （UCS） Manager コマンド ライン インターフェイス（CLI）

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- UCS Manager バージョン 3.1(1) 以降

- UCS-FI-6332-16UP

- UCS-FI-6332 （ユニファイド ポートはサポートしません）

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

設定

ネットワーク図

このドキュメントの設定は次のとおりです。

- MTU 9216 用にベストエフォート型のクラスを設定する.

- ポート1/1 ～ 1/6をファイバチャネルとして設定します。

- ポート1/31 ～ 1/34を4x10GEブレークアウトポートとして設定します。

システム QoS ポリシー

ジャンボ フレーム用のベストエフォート型の QoS ポリシーを設定します。以前のファブリック インターコネクトの世代とは異なり、6300 シリーズはグローバル QoS ポリシーを変更する際にリロードが必要です。

UCS-6332-A# scope eth-server

UCS-6332-A /eth-server # scope qos

UCS-6332-A /eth-server/qos # scope eth-best-effort

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort # set mtu 9216

UCS-6332-A /eth-server/qos/eth-best-effort *# top

ファイバ チャネル用のユニファイド ポート

6332-16UPでは、ユニファイドポートに1/1 ～ 16の番号が付けられます。ファイバチャネルポートモードは、最後のFCポートがポートID 6、12、または16を占めるように設定する必要があります。この結果、少なくとも6個のFCポートと最大16個のFCポートになります。

有効なポートの組み合わせは次のとおりです。

- イーサネット：1/1 ～ 1/16

- FC：1/1 ～1/6 イーサネット：1/7 ～ 1/16

- FC：1/1 ～1/12 イーサネット：1/13 ～ 1/16

- FC：1/1 ～ 1/16

UCS-6332-A *# scope fc-uplink

UCS-6332-A /fc-uplink *# scope fabric a

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 1

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 2

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 3

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 4

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 5

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # up

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric* # create interface 1 6

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

ブレイクアウト ポート 4x10GE の接続性

ブレイクアウト ポートは、10GE 対応機器に 40GE インターフェイスを接続する目的で使用されます。これらは、10Gスイッチに接続するアップリンクポート、22XX IOMモジュールに接続するサーバポート、またはFCoEポートとして使用できます。

- イーサネット1/17 ～ 1/34は、ブレークアウト設定が可能です。

- イーサネット1/35 ～ 1/40は40GEで固定されています。

- ブレークアウトポートの個々の1x10GEインターフェイスはFCoEに対応しています。

注：ジャンボ QoS がグローバルに設定されている場合は、物理ポートを 4 つのみブレイクアウト用に設定できます。

UCS-6332-A *# scope cabling

UCS-6332-A /cabling *# scope fabric a

UCS-6332-A /cabling/fabric *# create breakout 1 31

Warning: Port breakout create action reboots FI and any existing configurations on 40G port will be erased.!

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 32

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 33

UCS-6332-A /cabling/fabric/breakout* # up

UCS-6332-A /cabling/fabric # create breakout 1 34

UCS-6332-A /fc-uplink/fabric/interface* # top

設定の保存

警告：変更がコミットされると、Fabric Interconnectは即座にリロードします。

UCS-6332-A* # commit-buffer

*The switch will now reboot.

ファブリック インターコネクト B で変更を繰り返します。

確認

ポート FC 1/1 ～ 1/6 がファイバ チャネル用に設定され、イーサネット ポート 1/31 ～ 1/34 がブレイクアウト モードになっていることを確認します。ブレイクアウト ポートには、現在 4 つのサブインターフェイスがあることに注意してください。  この例では、ポート 1/33/1 と 1/33/2 が FCoE 用に設定されており、1/33/3 ～ 1/33/4 はアップリンク インターフェイスとして設定されています。

UCS-6332-A# scope fabric-interconnect a

UCS-6332-A /fabric-interconnect # show port

Ether Port:

Slot  Aggr Port  Port  Oper State       Mac                  Role    Xcvr

----- ---------- ----- ---------------- -------------------- ------- ----

[...]

1          0    30 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D0    Unknown N/A

1          0    35 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E4    Unknown N/A

1          0    36 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E5    Unknown N/A

1          0    37 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E6    Unknown N/A

1          0    38 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E7    Unknown N/A

1          0    39 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E8    Unknown N/A

1          0    40 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E9    Unknown N/A

1         31     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D4    Unknown N/A

1         31     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D5    Unknown N/A

1         31     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D6    Unknown N/A

1         31     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D7    Unknown N/A

1         32     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D8    Unknown N/A

1         32     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:D9    Unknown N/A

1         32     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DA    Unknown N/A

1         32     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:DB    Unknown N/A

1         33     1 Up               8C:60:4F:BC:C4:DC    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     2 Up               8C:60:4F:BC:C4:DD    Fcoe Uplink

QSFP 40G SR4

1         33     3 Up               8C:60:4F:BC:C4:DE    Network N/A

1         33     4 Up               8C:60:4F:BC:C4:DF    Network N/A

1         34     1 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E0    Unknown N/A

1         34     2 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E1    Unknown N/A

1         34     3 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E2    Unknown N/A

1         34     4 Sfp Not Present  8C:60:4F:BC:C4:E3    Unknown N/A

FC Port:

Slot  Port  Oper State       Wwn

----- ----- ---------------- ---

1     1 Up               20:01:8C:60:4F:BC:C4:80

1     2 Up               20:02:8C:60:4F:BC:C4:80

1     3 Sfp Not Present  20:03:8C:60:4F:BC:C4:80

1     4 Sfp Not Present  20:04:8C:60:4F:BC:C4:80

1     5 Sfp Not Present  20:05:8C:60:4F:BC:C4:80

1     6 Sfp Not Present  20:06:8C:60:4F:BC:C4:80

NXOS では、ブレイクアウト イーサネット ポートは、br-ethernet x/y/z と命名されます。

UCS-6332-A# # connect nxos a

UCS-6332-A(nxos)# show int br-ethernet 1/33/1

Br-Ethernet1/33/1 is up

Dedicated Interface

Hardware: 10000 Ethernet, address: 8c60.4fbc.c4dc (bia 8c60.4fbc.c4dc)

Description: C: FcoeUplink

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit, DLY 10 usec

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

[...]

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。