内容

はじめに

前提条件

事象の説明

はじめに

このドキュメントでは、6200から6400ファブリックインターコネクトへの移行中または移行後に発生するファイバチャネル(FC)ポートの「管理ダウン」の問題の解決について説明します。

前提条件

このドキュメントでは、所定のトラブルシューティング手順を確認していることを前提としています。

- 特定のバグに該当しないことを確認します。

Cisco Bug ID CSCvr81863

Cisco Bug ID CSCvj31676

- マルチレイヤディレクタスイッチ(MDS)レベルの設定がすべて正常であることを確認。

- FCポートに仮想ストレージエリアネットワーク(VSAN)が設定されていることを確認。

事象の説明

移行は正常に完了しましたが、FCポートはAdmin Downを示しています。

設定済みVSANの基盤となるFibre Channel Over Ethernet(FCOE)VLAN IDが、設定されたVSANのFCOE VLAN IDと予約済みVLANのFCOE VLan IDの競合(64XX)に設定されたデフォルトの予約済みVLAN範囲と重複しているため、FCポートが管理ダウン状態になっている。

回避策1：予約済みVLANの変更

このタスクでは、予約済みVLAN IDを変更する方法について説明します。予約済みVLANを変更すると、Cisco UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトからCisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトへの移行が、既存のネットワーク構成を使用してより柔軟になります。予約済みVLANブロックは、デフォルト範囲と競合する既存のVLANを再設定する代わりに、128の未使用VLANの連続するブロックを割り当てることによって設定できます。たとえば、予約済みVLANが3912に変更されると、新しいVLANブロック範囲は3912 ～ 4039になります。128個のVLAN IDの連続するブロックを選択できます。開始IDの範囲は2 ～ 3915です。予約VLANを変更するには、新しい値を有効にするためにCisco UCS 6400シリーズFabric Interconnectをリロードする必要があります。

Cisco UCS 6500 FIシリーズでは、1002 ～ 1005のVLAN IDはNXOS用に予約されています。

手順

Step 1

In the Navigation pane, click LAN.

Step 2

In the Work pane, click the Global Policies tab.

Step 3

Specify a new value in the Reserved VLAN Start ID field. The reserved VLAN range ID can be specified from 2-3915.

Step 4

Click Save Changes.

注：予約済みVLANの範囲を変更した後、FIを再起動する必要があります。

回避策2：設定されているVSANのFCoE Vlan IDを変更します。

Step 1

In the Navigation pane, click SAN

Step 2

In the Work pane, click the SAN Cloud > VSAN

Step 3:

Under General Tab > Properties Change the FCoE VLAN to the Unused Vlan ID