内容

はじめに

前提条件

移行中に最もよく発生する問題

関連情報と重要なバグ

はじめに

このドキュメントでは、FI 6200から6400シリーズへの移行に関する問題のトラブルシューティングについて説明します。

前提条件

Cisco Unified Computing System(UCS)GUI、ファブリックインターコネクト、スイッチ、および直接接続ストレージに関する知識があることが推奨されます。

移行プロセスを開始する前に、移行に関する手順について移行ガイドを参照し、システムが要件に準拠していることも確認してください。

移行中に最もよく発生する問題

- UCS Managerのバージョンが4.0(1)以降にアップグレードされていないため、移行が失敗します。Cisco UCS Managerリリース4.0は、Cisco UCS 6454ファブリックインターコネクトをサポートするための最低限のバージョンです。

- シャーシ検出ポリシーが「ポートチャネル」モードに設定されていない場合、移行警告ページで非互換性が報告されます。UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトは、ポートチャネルモードおよび非ポートチャネルモードでブレードサーバシャーシの検出をサポートします。Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトは、ポートチャネルモードのみをサポートします。

chassis discovery policy > link grouping preferenceを「port-channel」に変更し、シャーシを再認識して変更を保存します。シャーシ全体の再検出を回避し、ダウンタイムの発生を回避するために、特定のシャーシで1つのIOMの再確認応答を実行して、IOMとファブリックインターコネクト間の接続を再検出できます。

注：シャーシの接続ポリシーでは、デフォルトでadmin状態は「global」です。この設定は、シャーシがシャーシディスカバリポリシーからこの設定を継承することを示します。

- Cisco UCS VIC 1455および1457アダプタは、10Gおよび25Gの速度のケーブルをサポートします。ただし、Cisco UCS VIC 1455または1457アダプタポートを各6454ファブリックインターコネクトに接続するケーブルは、すべての10Gケーブルまたはすべての25Gケーブルのいずれかの均一な速度である必要があります。これらのアダプタポートを10Gケーブルと25Gケーブルの混在を介して6454ファブリックインターコネクトに接続すると、UCSラックマウントサーバの検出が失敗し、ポートが停止状態になる場合があります。

- ストレージの接続に関する問題を引き起こす可能性のある理由：

1. WWNプールの範囲が正しくない

WWNプールには、20:00:00:00:00:00:00 ～ 20:FF:00:FF:FFの範囲のWWNNまたはWWPNのみを含めることができます:FF:FF:FFまたは50:00:00:00:00:00:00から5F:FF:00:FF:FF:FF:FF:FF:FFまで。

SANファブリック内でCisco UCS WWNNおよびWWPNが一意であることを保証するため、プール内のすべてのブロックに対してこれらのWWNプレフィックスを使用することを推奨します(20:00:00:25:B5:XX:XX:XX)。

2. VLANが予約済みVLAN範囲と競合する

Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトは、UCS 6200シリーズファブリックインターコネクトよりも多くのVLANを内部使用のために予約します。競合するVLANがある場合、移行後に予約済みVLANの範囲が設定されますが、競合する範囲にあるVLANは設定されません。

注：3968 ～ 4047および4092 ～ 4096のIDを持つVLANは作成できません。これらの範囲のVLAN IDは予約されています。

Cisco UCS 6400および6500 FIシリーズでは、1002 ～ 1005のVLAN IDはVLAN Trunking Protocol(VTP)用に予約されています。

指定するVLAN IDは、使用しているスイッチでもサポートされている必要があります。

FCインターフェイスに設定されているVSANのFCOE VLAN IDを確認します。これらのポートが予約済みVLANの範囲内にある場合、ポートは起動しません。

問題を解決するための回避策

- 予約VLAN範囲外のVLAN IDを使用します。

- CLIまたはUCSM GUIから予約済みVLANを変更します(予約済みVLANを変更するには、新しい値を有効にするためにCisco UCS 6400シリーズFabric Interconnectをリロードする必要があります)。 変更を実行するには、ネットワークガイドを参照してください。

CLIを使用

UCSM GUIを使用

3. FCポートでアップストリームデバイス（DASまたはスイッチ）との接続に問題がある（FCポートがダウン/errdisabled状態/断続的な同期喪失、またはエラーや不良パケットの受信）。

1. 両端で設定されているFCポート/ポートチャネルのリンク速度が同じであることを確認します。8 gbps/16 gbps/32 gbps

ii.L1レベルの問題を確認します。トランシーバに障害が発生していないこと、およびFIとアップストリームデバイスのFCポート間のケーブル接続に問題がないことを確認します。

iii. FI 6454のFCポートで使用中のトランシーバの互換性を確認します。

FI-6454スペックシート

iv.ポート設定の不一致：Cisco UCS 6400シリーズファブリックインターコネクトでは、ユニファイドポートの機能は最初の16ポートに制限されます。ポート1/1 ～ 1/16のみをFCとして設定できます。FCポートは連続している必要があり、その後に連続しているイーサネットポートが続きます。

v.スイッチN5KまたはMDSの場合は、そのファームウェアをチェックします。古いバージョンの場合は、ファームウェアのバージョンを新しいバージョンにアップグレードすることを推奨します。

vi.ファイバチャネルの転送モードを確認します。

FCの場合は、End host modeに設定する必要があります。

直接接続ストレージの場合、ファブリック転送モードをスイッチモードに設定する必要があります。

転送モードを変更すると、ファブリックインターコネクトが1つずつリブートされることに注意してください。

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/141/UCSM_GUI_Configuration_Guide_1_4_1_chapter4.html#concept_6E8B26985992424FAFE60F43B20113AF

vii. 8 gbps接続が使用されている場合は、次の設定を確認します。

fcポートの塗り潰しパターンが両端で「idle」に設定されていることを確認します（FIおよび対応するデバイス）。

Fabric Interconnectが直接接続ストレージに接続されていて、その上でfill-patternを「idle」に手動で変更するオプションがない場合（たとえばDELL EMCでは、速度とfill patternはピアデバイスと自動ネゴシエートされ、手動で変更できない場合）、次のオプションを提案して続行します。

FIとDAS間のリンク速度を高くする(16 gbps、32 gbps)。速度を高くするFCポートのトランシーバを変更する。

FIとDASの間にスイッチを追加フィルパターンをスイッチ上で8 gbpsの速度でアイドル状態に設定します。

Cisco Bug ID CSCvr81863 FI 6454:8 GBのダイレクトアタッチドストレージはサポートされていません

アップストリームスイッチで8 gbpsの速度に対して塗り潰しパターンを「アイドル」に変更する

デフォルトでは、MDS、N5K/N6K、およびUCS FI 6300シリーズデバイスはARBFFを使用します。N9KおよびUCS FI 6400シリーズは、8G塗り潰しパターンとしてIDLEのみをサポートしています。

switch# configure terminal

switch(config)# interface fc x/y

switch(config-if)# switchport fill-pattern IDLE speed 8000

注：このコマンドを実行すると、指定したインターフェイスでトラフィックが中断されます。

関連情報と重要なバグ

1. DASの設定

https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/servers-unified-computing/ucs-infrastructure-ucs-manager-software/116082-config-ucs-das-00.html

2. 8GのUCS-FI 6454、64108、および6536ポートがエラーディセーブルになります。 Cisco Bug ID CSCvj31676

3. 6200から6400に移行する際に、VLAN圧縮グループ数が制限アラートを超える。Cisco Bug ID CSCvt10269

4. FIインターフェイスのインターフェイスIDに接続されているアップリンクスイッチがSTP PortFast/エッジモードで設定されていないCisco Bug ID CSCwh32564

5. シャーシ検出ポリシーでリンクグループの設定が「port-channel」として有効になっていることを確認します。Cisco Bug ID CSCwh84645

6. 6200から6400へのFIの移行中、6400の起動後にIOMがオフラインになります（evacがオン）。Cisco Bug ID CSCvs04425

7. UCS 6454は、FCoE設定でアップストリームN5kへのポートチャネルを確立しません。 Cisco Bug ID CSCwi07580