目次

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

表記法

設定

ネットワーク図

1. アップリンク イーサネット ポートの設定

2. アップリンク イーサネット ポートの設定解除

確認

トラブルシューティング

関連情報

概要

Cisco Unified Computing System（UCS）ごとに、サーバ ポートまたはアップリンク ポートとして設定できるポートを提供します。 ポートは特定の使用のために予約されているものではありません。 ポートに対する設定が必要です。 Fabric Interconnect 上でアップリンク ポートの数を増やすために、拡張モジュールを追加できます。

サーバから特定のアップリンク ポートへトラフィックを割り当てるには、LAN および SAN のピン グループを作成します。

前提条件

要件

このタスクを試行する前に、UCS のソフトウェアおよびハードウェアの実務知識があることが推奨されます。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、Cisco UCS に基づくものです。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。 稼働中のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してください。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

設定

Cisco UCS Fabric Interconnect では、次のポート タイプが提供されています。

- サーバ ポート：サーバ ポートでは、Fabric Interconnect とサーバ上のアダプタ カードとの間のデータ トラフィックが処理されます。

設定できるのは固定ポート モジュールのサーバ ポートのみです。 拡張モジュールではサーバ ポートはサポートされていません。

- アップリンク イーサネット ポート：アップリンク イーサネット ポートでは、外部 LAN スイッチへの接続が行われます。 ネットワーク方向のイーサネット トラフィックは、これらのポートのいずれかに割り当てられます。

アップリンク イーサネット ポートは、固定モジュールまたは拡張モジュールのいずれかで設定できます。

- アップリンク ファイバ チャネル ポート：アップリンク ファイバ チャネル ポートでは、外部 SAN スイッチへの接続が行われます。 ネットワーク方向のファイバ チャネル トラフィックは、次のポートのいずれかに割り当てられます。

設定できるのは拡張モジュールのアップリンク ファイバ チャネル ポートのみです。 固定モジュールには、アップリンク ファイバ チャネル ポートは含まれません。

このタスクでは、ポートを設定するのに使用できる 1 つの方式のみを説明しています。 右クリック メニューまたはポートの General タブからポートを設定することもできます。

ネットワーク図

Cisco UCS で使用される一般的なトポロジは次のようになります。

アップリンク ポートが境界リンクとも呼ばれていることに注意してください。

1. アップリンク イーサネット ポートの設定

次の手順を実行します。

1. Cisco UCS Manager にログインします。

2. ナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックします。

3. [Equipment] タブで、[Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect_Name] の順に展開します。

4. 設定するポートの場所に応じて、次のどちらかを展開します。

- [Fixed Module]

- [Expansion Module]

5. Unconfigured Ports ノードの下で、1 つ以上のポートを選択します。

6. 選択したポート（1 つまたは複数）をドラッグして、[Uplink Ethernet Ports node] にドロップします。

Uplink Ethernet Ports として設定されたポートは、Unconfigured Ports フォルダから削除され、Uplink Ethernet Ports フォルダに追加されます。

7. ここに示すように、アップリンク イーサネット ポートが正常に設定されました。 [OK] をクリックします。

8. 新しいアップリンク イーサネット ポートがアップストリーム LAN スイッチに物理的に接続され、適切な VLAN が設定されていることを確認します。

2. アップリンク イーサネット ポートの設定解除

次の手順を実行します。

1. Cisco UCS Manager にログインします。

2. ナビゲーション ペインで [Equipment] タブをクリックします。

3. [Equipment] タブで、[Fabric Interconnects] > [Fabric Interconnect_Name] の順に展開します。

4. 設定するポートの場所に応じて、次のいずれかを展開します。

- [Fixed Module]

- [Expansion Module]

5. Uplink Ethernet Ports フォルダの下で、1 つ以上のポートを選択します。

6. 選択したポートをドラッグして、Unconfigured Ports フォルダにドロップします。

7. 確定するには [Yes] をクリックします。

8. ここに示すように、アップリンク イーサネット ポートの設定が正常に解除されました。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

現在のところ、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems