内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

バックグラウンド情報

設定

サーバをスタンドアロンモードにする

ステップ 1：サーバの運用停止

ステップ 2サーバポートの設定解除

ステップ 3CIMCのデフォルト設定への変更

ステップ 4スタンドアロンモードへのCIMCの設定

ファームウェアバージョンの再イメージ化

ステップ 1：Host Upgrade Utility(HUU)ISOのダウンロード

ステップ 2KVMの起動とHUU ISOのマッピング

ステップ 3HUU ISOを使用したブート

ステップ 4現在のバージョンの再イメージ化

サーバのUCS Managerへの統合

ステップ 1：CIMCを工場出荷時のデフォルトに設定

ステップ 2サーバポートとしてのポートの再設定

ステップ 3アダプタケーブルの接続

ステップ 4再予約サーバ

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、UCS Managerに統合されたUCS-Cシリーズサーバをスタンドアロンモードに設定し、そのファームウェアバージョンを再イメージ化する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- ネットワーキングの基本知識

- UCS Manager(UCSM)の基本知識

- Unified Computing Systems(UCS)サーバの基本的な知識

- Cisco Integrated Management Controller(CIMC)の基本的な知識

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

バックグラウンド情報

この設定を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

- モニタ

- キーボード

- KVMケーブル

- Cシリーズサーバに接続するコンピュータ

- 管理ポートに接続する1Gケーブル

設定

注:TACの推奨なしに、このプロセスを実行しないでください。

サーバをスタンドアロンモードにする

警告：この手順を開始する前に、サーバの電源がオフになっていることを確認してください。

ステップ 1：サーバの運用停止

1. UCS Manager Webインターフェイスに移動します。

2. [機器] > [ラックマウント] > [サーバx] に移動します。

3. Server Maintenanceをクリックし、Decommissionを選択します。

注：サーバの使用を中止した場合、ラックマウントには表示されません。Equipment > Decommisioned > Rack-Mountsの下に表示されます。

ステップ 2サーバポートの設定解除

1. Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に移動します。

2. Unconfigureをクリックします。

3.ファブリックインターコネクトBに対して同じ手順を繰り返します。

4. Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に移動します。次に、Unconfigureをクリックします。

ステップ 3CIMCのデフォルト設定への変更

1. サーバーの電源を切り、電源ケーブルを取り外します。2分待ってから、電源コードを再度接続します。

2. モニターとキーボードを使用してKVMケーブルをサーバーに接続します。

3. Ciscoメニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、Cisco IMCコンフィギュレーションユーティリティに入るためにF8を押します。

4. F1キーを押して、工場出荷時のデフォルトを有効にします。

5. F10キーを押して変更を保存し、サーバをリブートします。

ステップ 4スタンドアロンモードへのCIMCの設定

1. Ciscoメニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、F8キーを押して再度Cisco IMC Configuration Utilityに切り替えます。

2. 次の設定を適用します。

- 専用に選択されたNICモード

- IPからIPV4

- コンピュータと同じサブネットのIPを持つCIMC IP

- NICの冗長性を「なし」に設定

- no vlan

3. F10キーを押して変更を保存し、サーバをリブートします。

4. コンピュータをサーバの物理的な管理ポートに接続し、Webブラウザを開きます。

5. 設定したIP(https://x.x.x.x)を使用します。

注：管理者ユーザのデフォルトパスワードはpasswordです。

6. CIMCプロンプトビューと現在のCIMCバージョン。

ファームウェアバージョンの再イメージ化

注：サーバがUCSMに再度統合されている場合は、ファームウェアバージョンを再イメージ化することを強く推奨します。

ステップ 1：Host Upgrade Utility(HUU)ISOのダウンロード

1. 再イメージングはHUUを介して行われます。HUU ISOは、シスコのダウンロードページからダウンロードできます。

ステップ 2KVMの起動とHUU ISOのマッピング

1. 現在のバージョンのHUUをダウンロードしたら、CIMCに移動してLaunch KVMをクリックします。

2. vKVMが起動したら、Virtual MediaをクリックしてActivate Virtual Devicesをクリックします。

3. マップCD/DVD上のマップHUU。

ステップ 3HUU ISOを使用したブート

1. シスコメニューが表示されるまでサーバのブートプロセスを監視し、F6キーを押してブートメニューに入ります。

2. vKVM-Mapped vDVDオプションを選択して、HUU ISOマッピングでブートします。

注:HUU ISOをロードするには、数分かかる場合があります。

ステップ 4現在のバージョンの再イメージ化

1. HUU ISOがシスコソフトウェアライセンス契約を読み込み、同意するまで待ちます。

2. Advancedモードに切り替えてすべてのコンポーネントを選択してから、Update & Activateをクリックします。

3. 再イメージングが完了し、サーバーが再起動するまで待ちます。

サーバのUCS Managerへの統合

ステップ 1：CIMCを工場出荷時のデフォルトに設定

1. 「サーバをスタンドアロンモードにする」のステップ3と同じ手順を繰り返します。

ステップ 2サーバポートとしてのポートの再設定

1. Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect A > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に選択します。

2. Reconfigureをクリックし、Configured as Server Portを選択します。

3.ファブリックインターコネクトBに対して同じ手順を繰り返します。

4. Equipment > Fabric Interconnects > Fabric Interconnect B > Fixed Module > Ethernet Ports > Port xの順に選択します。次に、Reconfigureをクリックして、Configured as Server Portを選択します。

ステップ3：アダプタケーブルの接続

1. VICカードのポート1をFI-Aに、ポート3をFI-Bに接続します。

ステップ 4再予約サーバ

1. Equipment > Decommsioned > Rack-Mountsの順に移動し、Recommissionのチェックボックスを選択して、Saveをクリックします。

2. サーバーが再び表示されるまで待ちます。

3. Server FSMを介してサーバ検出を監視できます。

注：検出の開始には数分かかる場合があります。

4. サーバーが検出プロセスを完了すると、サービスプロファイル(SP)の関連付けが開始されます。

5. 検出と関連付けが完了したら、サーバーを起動して実稼働環境に再びロードできます。

関連情報

- UCS Cシリーズサーバユーティリティ

- UCS CシリーズとCisco UCS Managerの統合

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems