内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

設定

スタンドアロンサーバでのデバイスコネクタのリセット

ステップ 1：CIMCライブラリのインストール

ステップ 2：IPとクレデンシャルの設定

ステップ 3：クラウドDNSの確認とIDの準備

ステップ 4：デバイスコネクタのリセット

ステップ 5：CIMCからの切断

UCS Managerでのデバイスコネクタのリセット

ステップ 1：UCSMライブラリのインストール

ステップ 2：IPとクレデンシャルの設定

ステップ 3：クラウドDNSの確認とIDの準備

ステップ 4：デバイスコネクタのリセット

ステップ 5：UCSMから切断

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、UCS ManagerまたはCisco Integrated Management Controller(CIMC)のデバイスコネクタを工場出荷時のデフォルトにリセットする方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Unified Computing Systems(UCS)サーバの基本的な知識

- UCS Manager(UCSM)の基本知識

- Cisco Integrated Management Controller(CIMC)の基本的な知識

- Intersightの基本的な知識

- Powershellの基本知識

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

背景説明

この設定を開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。

- Intersight管理者アカウント

- IntersightおよびUCSMまたはCIMCへの接続

- Powershellを使用するコンピューター

設定

注：この手順を進める前に、Powershellがインストールされている必要があります。

スタンドアロンサーバでのデバイスコネクタのリセット

ステップ 1：CIMCライブラリのインストール

コンピュータでPowershellを起動し、次のコマンドを実行します。

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.IMC

ステップ 2：IPとクレデンシャルの設定

注：管理者アカウントとパスワードを設定する必要があります。管理者権限を持つユーザを使用することもできます。

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Imc $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

ステップ 3：クラウドDNSの確認とIDの準備

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

次のような出力が表示されます。

CloudDns

--------

svc.intersight.com

body変数にCloud DNS出力を使用します。

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" ="svc.intersight.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

ステップ 4：デバイスコネクタのリセット

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

次のような出力が表示されます。

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{}

]

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Server: webserver

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:54:16 GMT

Transfer-Encoding: chunked

Connection: keep-alive

X-Frame-Options: SAMEORIGIN

Cache-Control: no-store, no-cache, max-age=0

Prevent…

Headers           : {[Server, System.String[]], [Date, System.String[]], [Transfer-Encoding, System.String[]], [Connection, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 8

RelationLink      : {}

ステップ 5：CIMCからの切断

Disconnect-Imc

UCS Managerでのデバイスコネクタのリセット

ステップ 1：UCSMライブラリのインストール

コンピュータでPowershellを起動し、次のコマンドを実行します。

PS /Users/admin>  Install-Module -Name Cisco.UCSManager

ステップ 2：IPとクレデンシャルの設定

注：管理者アカウントとパスワードを設定する必要があります。管理者権限を持つユーザを使用することもできます。

PS /Users/admin> $ip = “x.x.x.x"

PS /Users/admin> $credentials = New-Object -TypeName System.Management.Automation.PSCredential -ArgumentList "admin",$(ConvertTo-SecureString -Force -AsPlainText "PASSWORD")

PS /Users/admin> $cookie = Connect-Ucs $ip -Credential $credentials | Select Cookie

PS /Users/admin> $headers = @{

>>  'ucsmcookie'="ucsm-cookie="+$cookie.cookie

>>  }

ステップ 3：クラウドDNSの確認とIDの準備

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest https://$ip/connector/DeviceConnections -Headers $headers -SkipCertificateCheck | Select content -Expand Content | ConvertFrom-Json | Select CloudDns

次のような出力が表示されます。

CloudDns

--------

svc.ucs-connect.com

body変数にCloud DNS出力を使用します。

PS /Users/admin> $body = @{

>>     "CloudDns" =“svc.ucs-connect.com"

>>     "ForceResetIdentity" = $true

>>     "ResetIdentity" = $true

>> }

ステップ 4：デバイスコネクタのリセット

PS /Users/admin> Invoke-WebRequest -Method 'Put' -Uri https://$ip/connector/DeviceConnections  -Body ($body|ConvertTo-Json) -Headers $headers -ContentType "application/json" -SkipCertificateCheck

次のような出力が表示されます。

StatusCode        : 200

StatusDescription : OK

Content           : [

{

"CloudDns": "svc.ucs-connect.com",

"CloudDnsList": [

"svc-static1.intersight.com",

"svc.ucs-connect.com",

"svc-static1.ucs-connect.com",

"svc.intersight.com"

…

RawContent        : HTTP/1.1 200 OK

Date: Wed, 27 Sep 2023 00:33:09 GMT

Server: Apache

Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains

Cache-Control: no-store, must-revalidate, no-cache

Pragma: no-cache

X-…

Headers           : {[Date, System.String[]], [Server, System.String[]], [Strict-Transport-Security, System.String[]], [Cache-Control, System.String[]]…}

Images            : {}

InputFields       : {}

Links             : {}

RawContentLength  : 20468

RelationLink      : {}

ステップ 5：UCSMから切断

Disconnect-Ucs

関連情報

- デバイス コネクタ

- PowershellとUCS

- テクニカル サポートとドキュメント - Cisco Systems