内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

CIMC IPアドレスを忘れた場合の確認方法

リブートせずにCIMC IPまたはゲートウェイを再設定する方法

リブートせずにCIMCパスワードをリセットする方法

関連情報

概要

このドキュメントでは、ホストオペレーティングシステムからCisco Integrated Management Controller(CIMC)設定を設定および表示する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Intelligent Platform Management Interface(IPMI)

- Unified Computing System(UCS)CIMC

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- 2.0(13e)ファームウェアバージョンが稼働するC220 M4

- IPMIutil 3.1.6

- Windows 2012 R2

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

関連製品

このドキュメントは、次のソフトウェアバージョンでも使用できます。

- IPMIツール

- Linuxオペレーティングシステム(OS)

背景説明

この記事は、CIMCインターネットプロトコル(IP)アドレスまたはCIMCパスワードが不明な場合に使用できます。

CIMC IPアドレスを忘れた場合の確認方法

C:\ipmiutil\ipmiutil lan

ipmiutil lan ver 3.16

-- BMC version 2.00, IPMI version 2.0

ipmiutil lan, GetLanEntry for channel 1 ...

Lan Param(0) Set in progress: 00

Lan Param(1) Auth type support: 17 : None MD2 MD5 Pswd

Lan Param(2) Auth type enables: 00 00 00 00 00

Lan Param(3) IP address: 10.201.249.163

Lan Param(4) IP addr src: 01 : Static

Lan Param(5) MAC addr: f4 0f 1b 1e 6f 6a

Lan Param(6) Subnet mask: 255.255.255.224

Lan Param(7) IPv4 header: 40 00 10

Lan Param(10) BMC grat ARP: 02 : Grat-ARP disabled, ARP-resp enabled

Lan Param(11) grat ARP interval: 03 : 1.5 sec

Lan Param(12) Def gateway IP: 10.201.249.161

Lan Param(13) Def gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(14) Sec gateway IP: 0.0.0.0

Lan Param(15) Sec gateway MAC: 00 00 00 00 00 00

Lan Param(16) Community string: public

Lan Param(17) Num dest: 04

Lan Param(18) Dest type: 01 00 00 00 00

Lan Param(19) Dest address: 01 00 00 [0.0.0.0] 00 00 00 00 00 00

Lan Param(20) VLAN ID: 01 00

Lan Param(21) VLAN Priority: 00

ipmiutil lan, completed successfully

リブートせずにCIMC IPまたはゲートウェイを再設定する方法

To change to DHCP:

C:\ipmiutil\ipmiutil\ipmiutil lan set -l -D

To change the Static IP entries:

IP address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -I 192.168.0.55

Gateway IP Address:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -G 192.168.0.1

Netmask:

C:\ipmiutil\ipmiutil lan -l -S 255.255.255.0

リブートせずにCIMCパスワードをリセットする方法

ステップ1:CIMCのすべてのユーザのリストを取得します。

C:\ipmiutil\ipmiutil user list

ipmiutil user ver 3.16

User 1: chan=1 enabled Admin admin

User 2: chan=1 enabled User testuser1

User 3: chan=1 enabled User  testuser2

ステップ2：パスワードをリセットするには、前の出力のユーザ番号を使用します。

C:\ipmiutil\ipmiutil user set 1 password UserPassword

ipmiutil user ver 3.16

GET_USERNAME: 62 72 69, STATUS = 0, CCODE=0

SETUSERNAME - 2 62 72 STATUS =0, CCODE=0

SETUSER_ACCESS - inputData 91 2 12, status = 0 ccode=0

ipmiutil user, completed successfully.

関連情報

- IPMIUTILユーザーガイドバージョン3.1.6

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems