内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

UCS C シリーズ サーバ

UCS E シリーズ サーバ

ファームウェアの最低バージョン

サポートされる PCIe カード

サポートされるハイパーバイザのバージョン

背景説明

設定

Cisco IMC Supervisorの導入

デフォルトパスワードの変更

ライセンス情報

サーバの検出

ラックグループの追加

ラックアカウントの追加

メール セットアップの設定

Firmware Upgrade

テクニカルサポートデータのリモートサーバへのエクスポート

確認

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco Integrated Management Controller(IMC)Supervisor for C-Series and E-Series Serversの設定方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Cシリーズサーバ

- Cisco Eシリーズサーバ

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Internet Explorer 8 以降

- Google Chrome 4.1 以降

- Firefox 3.5 以上

- Safari 4.0 以降（Apple Mac または Microsoft Windows の場合）

- ブラウザには Adobe Flash Player プラグイン バージョン 11 以降がインストールされている必要があります。

UCS C シリーズ サーバ

- Cisco UCS C-220 M3

- Cisco UCS C-240 M3

- Cisco UCS C-220 M4

- Cisco UCS C-240 M4

- Cisco UCS C-22 M3

- Cisco UCS C-24 M3

- Cisco UCS C-420 M3

- Cisco UCS C-460 M4

UCS E シリーズ サーバ

- Cisco UCS E-140S M2

- Cisco UCS E-160D M2

- Cisco UCS EN120E M2

- Cisco UCS EN120S M2

- Cisco UCS E-180D M2

- Cisco UCS E-140S M1

- Cisco UCS E-140D M1

- Cisco UCS E-160D M1

- Cisco UCS E-140DP M1

- Cisco UCS E-160DP M1

ファームウェアの最低バージョン

サーバ

ファームウェアの最低バージョン

UCS C シリーズ サーバ

1.5(4) 以降

UCS E シリーズ サーバ

2.3.1 以降

サポートされる PCIe カード

- Cisco UCS 仮想インターフェイス カード（VIC）1225

- Cisco UCS VIC 1225T

サポートされるハイパーバイザのバージョン

- ESXi 5.1

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

Cisco IMC Supervisorは、大規模なラックマウントサーバを管理できる管理システムです。

Cisco IMC Supervisorを使用して、ラックマウントサーバに対して次のタスクを実行できます。

- サーバの論理グループ化およびグループごとのサマリー表示のサポート

- サーバ インベントリの収集

- サーバおよびグループのモニタリング

- ファームウェアのダウンロード、アップグレード、アクティベーションを含むファームウェア管理

- 電源制御、LED制御、ログ収集、キーボード/ビデオ/マウス(KVM)の起動、CIMCユーザインターフェイスの起動、電子メールアラートなどのスタンドアロンサーバアクションの管理

- アクセスと機能を制限するためのロールベースアクセスコントロール(RBAC)

設定

Cisco IMC Supervisorの導入

1. Cisco IMC Supervisorを導入するには、次の手順を実行します。

ステップ1:Cisco.comからCisco IMC Supervisorのzipファイルをダウンロードするには、図に示すように、[Products] > [Servers-Unified Computing] > [Integrated Management Controller (IMC) Supervisor]に移動します。

ステップ2：図に示すように、IMC Supervisor 1.0を選択します。

ステップ3：図に示すように、[Download]をクリックします。

ステップ4：図に示すように、Open Virtual Appliance(OVA)を導入するには、[File] > [Deploy OVF Template]に移動します。

ステップ5：図に示すように、Open Virtualization Format(OVF)テンプレートを導入するには、ステップごとのプロセスを続行します。

[ディスクフォーマット]ペインで、オプションボタンを1つ選択し、図に示すように[次へ]をクリックします。

- シンプロビジョニング：データがディスクに書き込まれるときにストレージをオンデマンドで割り当てるために使用します。

- Thick Provision Lazy Zeroed：シック形式ですぐにストレージを割り当てるために使用します。

- Thick Provision Eager Zeroed：シック形式でストレージを割り当てるために。このオプションを使用してディスクを作成すると、時間がかかる場合があります

ステップ6：図に示すように、仮想マシン(VM)ネットワークに適切なポートグループを選択します。

ステップ7：図に示すように[Finish]をクリックします。

ステップ8：図に示すように、VMのコンソールを開き、ライセンス契約に同意します。

ステップ9：完了したら、yと入力して、図に示すようにスタティックIPを設定します。

ステップ10:DHCPを使用する場合は、nを入力して、IPアドレスが自動的に割り当てられていることを確認します。

ステップ11：スタティックIPアドレスを使用する場合は、yと入力して、IPv4またはIPv6を選択するよう求められます。V4と入力して、図に示すように情報をを入力します。

- IP アドレス

- ネットマスク

- ゲートウェイ

注：現在、スタティックIPアドレスを設定するためにサポートされているのはIPv4だけです。

ステップ12：アプライアンスが起動したら、サポートされているWebブラウザにCisco IMC Supervisor IPアドレスを転送して、ログインページにアクセスします。

[Login]ページで、[Username]にadmin、[Password]にadminを入力します。

注：この初回ログインの後、admin パスワードを変更できます。

Cisco IMC Supervisorのユーザインターフェイス(UI)を図に示します。

デフォルトパスワードの変更

2.デフォルトパスワードを変更するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [Users]に移動します。

ステップ2:[Login Users]タブをクリックします。

ステップ3：ユーザのリストから、図に示すように、パスワードを変更するユーザロールを選択します。

ステップ4：新しいパスワードを指定した後、図に示すように、[Save]をクリックして、[Submit Result]の[OK]をクリックします。

ライセンス情報

3. Cisco IMC Supervisorには、次の有効なライセンスが必要です。

- Cisco IMC Supervisor 基本ライセンス。

- 図に示すように、Cisco IMC Supervisor基本ライセンスの後にインストールするCisco IMC Supervisorバルクエンドポイント有効化ライセンス。

注：これらのライセンスがない限り、サーバをラックアカウントにグループ化するなどのタスクは実行できません。

サーバの検出

4.サーバを検出するには、次のアクションを実行します。

ステップ1：図に示すように、[System] > [Physical Accounts] > [Discovered Devices]に移動します。

ステップ2:[Configure]をクリックします。

ステップ3:[検出構成の基準(Discovery Configuration Criteria)]ダイアログボックスで、新しいプロファイルを作成するか、既存のプロファイルを編集できます。

ステップ4：新しいプロファイルの作成を図に示します。

ステップ5:[Search Criteria]で、サーバを検出するための適切な方法を選択できます。

ステップ6：この例で[IP Address List]を選択します。

ステップ7：検出するサーバのIPアドレスを入力します。

ステップ8：図に示すように、サーバへのログインに使用するユーザ名とパスワード（CIMCクレデンシャル）を入力します。

ステップ9：プロファイルが作成されたら、図に示すように、ドロップダウンリストから[Discover and Select Profile]をクリックします。

ステップ10：適切なプロファイルを選択した後、[送信(Submit)]をクリックし、図に示す[結果の送信(Submit Result)]で[OK]をクリックします。

ステップ11：プロファイル内のデバイスがサポートされている最小条件と一致しない場合、デバイスが検出されない理由は、図に示すように[Status]セクションに示されます。

ラックグループの追加

5. Cisco IMC Supervisorに新しいラックグループを追加する場合は、この手順を実行します。

ステップ1:[システム(Systems)] > [物理アカウント(Physical Accounts)] > [ラックグループ(Rack Groups)]に移動します。

ステップ2:[Create]をクリックします。

ステップ3:[Create Rack Group]ボックスでグループ名と説明を指定します。

ステップ4：図に示すように[Create]をクリックします。

ステップ5：グループ名を作成したら、図に示すようにグループ名が表示されます。

ラックアカウントの追加

6. Cisco IMC Supervisorに新しいラックグループを追加する場合は、この手順を実行します。

ステップ 1：

メニューバーから[システム]を選択します。

ステップ2.

タブをクリックします。

手順 3：

をクリックします。

ステップ 4：

[アカウントの作成]ダイアログボックスで、次のフィールドに値を入力します。

フィールド

説明

フィールド

ラックアカウントのわかりやすい名前

フィールド

ラックマウントサーバのIPアドレス

[Description] フィールド

（オプション）ラックアカウントの説明

チェックボックス

（オプション）クレデンシャルポリシーをすでに作成している場合は、このチェックボックスをオンにして、ドロップダウンリストからポリシーを選択します。

このチェックボックスをオンにすると、

ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストからポリシーを選択します

チェックボックスをオフにした場合

フィールド

ラックマウントサーバのログインID

[Password] フィールド

ラックマウントサーバのログインIDのパスワード

[Protocol] ドロップダウンリスト

リストから[https]または[http]を選択します

[Port ] フィールド

選択したプロトコルに関連付けられているポート番号

[Rack Group] ドロップダウンリスト

リストからラック グループを選択します。

[Contact] フィールド

（オプション）アカウントの連絡先電子メールアドレス

[Location] フィールド

（オプション）アカウントの場所

ステップ1:[Rack Group]のドロップダウンリストで、図に示すように[Default Group]または以前に定義したグループを選択できます。

ステップ2：この操作が完了したら、指定したサーバが選択したラックグループに属する必要があります。

メール セットアップの設定

7.セットアップメールを設定するには、次の手順を実行します。

ステップ1:[Administration] > [Mail Setup]に移動します。

ステップ2：要求された詳細を入力します。

ステップ3：図に示すように、[Send Test Email] チェックボックスをオンにし、指定した電子メールアドレスでテストメールを受信したかどうかを確認できます。

ステップ4：図に示すように、テストメールを受信する必要があります。

ステップ5：同じセクションで、[Email Alert Rules Settings]に移動し、図に示すように[Enable Alert]チェックボックスをオンにします。

注：現時点（Cisco IMC Supervisorリリース1.0を含む）では、重大レベル以上の障害に関する通知のみがサポートされています。

ステップ6：システムで重大な障害が発生した場合、メールの設定が正常に動作していれば、図に示すようにメールを受信する必要があります。

Firmware Upgrade

8.ファームウェアをアップグレードする場合は、この手順を実行します。

ステップ1:[システム(Systems)] > [物理アカウント(Physical Accounts)]に移動します。

ステップ2：タブをクリックします。

ステップ3:[Configure Profile]をクリックします。

ステップ4:[Download Firmware]ダイアログボックスで、新しいプロファイルを作成するか、既存のプロファイルを編集できます。

フィールド

説明

ドロップダウンリスト

ドロップダウンリストから[新規]を選択します。

フィールド

プロファイルの記述名。

ドロップダウンリスト

次のオプションのいずれかを選択します。

- ローカルHTTPサーバ：.isoイメージはローカルのCisco IMCスーパーバイザに保存されます。

- ネットワークパス：.isoイメージはネットワークに保存されます。

フィールド

シスコのログイン ユーザ名を入力します。

フィールド

シスコのログイン パスワードを入力します。

チェックボックス

（オプション）このチェックボックスをオンにして、プロキシ設定を有効にし、次のフィールドに入力します。

- [Host Name]フィールド：プロキシ設定のホスト名を入力します

- [Port]フィールド：プロキシ設定のポートを入力します

[Enable Proxy Authentication] チェックボックス

（オプション）プロキシ認証を有効にするには、このチェックボックスをオンにし、次のフィールドに入力します。

- [Proxy User Name]フィールド：プロキシ認証のプロキシユーザ名を入力します

- [Proxy Password]フィールド：プロキシユーザ名のパスワードを入力します

[Platform] ドロップダウンリスト

ドロップダウン リストからプラットフォームを選択します。

ドロップダウンリスト

ドロップダウン リストから .iso イメージを選択します。

ステップ5：図に示すようにNewプロファイルを設定します。

ステップ6：この例のダウンロードオプションとして[Network Path]を選択します。（オプションとして CIFS と NFS があります。）

ステップ7：図に示すように、[Submit]をクリックします。

ステップ8:[Upgrade Image]をクリックします。

ステップ9:[Select...]をクリックします。 図に示すように、アップグレードするサーバを選択します。

ステップ10：この例では、単一のサーバが選択されます。

ステップ11：図に示すように、[Select]をクリックします。

ステップ12：選択したサーバが表示されます。

ステップ13：図に示すように、[Submit]をクリックします。

注：Cisco IMCバージョン2.0(x)をアップグレードする場合は、デフォルトのCisco IMCパスワードを変更する必要があります。

ステップ14：アップグレードのステータスを確認するには、図に示すように、[System] > [Inventory and Fault Status]に移動します。

ステップ15:[Rack Groups]を展開し、サーバが以前に入力された適切なグループを選択します。

ステップ16:[ラックサーバ]をクリックし、適切なサーバを選択します。

ステップ17：これが完了したら、リモートオプションを含む追加の行がポップアップ表示されます。

ステップ18：この行から[KVM Console]をクリックすると、図に示すようにアップグレードのアクションが表示されます。

テクニカルサポートデータのリモートサーバへのエクスポート

9.テクニカルサポートデータを抽出するには、次のアクションを実行します。

ステップ1:[Systems] > [Inventory and Fault Status for Default Group]に移動します。

ステップ2:[ラックグループ]を展開し、サーバを含むラックグループを選択します。

ステップ3：図に示すように[Rack Servers]タブを選択します。

ステップ4：リストからサーバをダブルクリックして詳細を表示するか、リストからサーバをクリックし、次に図に示すように、右端の下矢印から[View Details]をクリックします。

ステップ5:[Tech Support]タブをクリックしてください。

ステップ6：適切なネットワークタイプを選択して、図に示すようにファイルをアップロードします。

ステップ7：この例でTFTPを選択します。

ステップ8：図に示すように、[Submit]をクリックします。

ステップ9：このスナップショットは、ログが指定された場所に正常にアップロードされたことを示します。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。