内容

概要

前提条件

要件

使用するコンポーネント

背景説明

CIMC

アウトオブバンド（OOB）とインバンド

インバンド アドレスは何に設定できるか。

インバンド管理のためのネットワークトラフィックからの同じアップリンクの使用

設定

1.インバンドIPプールの設定

2. VLANおよびVLANグループの設定

3.インバンドプロファイルの設定

4.サービスプロファイルの設定

5. CIMCの設定

確認

KVM IPv4 または IPv6 の起動

トラブルシュート

概要

このドキュメントでは、Cisco UCS B シリーズ ブレードの Cisco Integrated Management Controller（CIMC）へのインバンド アクセスを設定する方法について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- Cisco Unified Computing System（UCS）Manager（UCSM）

- CIMC

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づいています。

- Cisco UCS B シリーズ

- Cisco UCSM バージョン 2.2

- Cisco UCS M3 シリーズ ブレード サーバ

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的な影響について確実に理解しておく必要があります。

背景説明

CIMC

Cisco UCS ドメインの各サーバには 1 つ以上の管理 IP アドレスが必要です。これらの IP アドレスは、サーバの CIMC に割り当てられるか、サーバに関連付けられたサービス プロファイルに割り当てられます。Cisco UCS Manager は、CIMC で終端する外部アクセスに対してこれらの IP アドレスを使用します。この外部アクセスは、次のいずれかのサービスを経由します。

- キーボード、ビデオ、マウス（KVM）コンソール

- Serial over LAN

- IPMI ツール

アウトオブバンド（OOB）とインバンド

UCS ソフトウェアの以前のリリースでは、サーバの CIMC へのアクセスに使用される管理 IP アドレスは、OOB でのみアクセスできました。OOB では、トラフィックはネットワークへの管理ポートを経由してファブリック インターコネクトを通過します。

現在は UCS バージョン 2.2 を使用して、インバンド アドレスで CIMC にアクセスすることもできます。インバンド アドレスで送受信されるトラフィックは、ファブリック アップリンク ポートを経由してファブリック インターコネクトを通過します。

インバンド アドレスは何に設定できるか。

CIMCへのインバンドアクセスを設定するには、2つのオプションがあります。両方の設定オプションの概要については、「設定」の項を参照してください。次の設定が可能です。

- CIMC で直接設定します。IP アドレスはサーバに割り当てられます（ステップ 4）。

- サービス プロファイルで設定します。IP アドレスはサービス プロファイルに割り当てられます（ステップ 5）。

インバンド管理のためのネットワークトラフィックからの同じアップリンクの使用

また、ネットワークトラフィックとインバンド管理に同じアップリンクポートを使用する場合は、次のいずれかを実行できます。

- VLANグループをアップリンクなしのままにします（ステップ7）。
VLANグループにはアップリンクを作成する必要はなく、すべてのVLANは引き続き使用可能なすべてのアップリンクポートからトランク接続する必要があります。

- 必要なすべてのVLANをVLANグループに追加します（手順6）。
VLANマネージャを開き、トランキングする各VLANにアップリンクを追加します。

設定

1.インバンドIPプールの設定

ここでは、IPv4 アドレス プールを作成する手順の概要について説明します。その IPv4 アドレス プールからインバンド IPv4 アドレスがサーバに割り当てられます。

1. [LAN] タブ > [IP Pools] に移動します。

2. [+] アイコンをクリックします。

3. IP プールに名前を付けて [Next] をクリックします。

4. IPv4 アドレス ブロックを指定して [OK] をクリックします。

5. IPv4 アドレス ブロックが作成されたことを確認して、[Finish] をクリックします。

6. [LAN] タブ > [IP Pools] に IP プールの名前と範囲が表示されることを確認します。

2. VLANおよびVLANグループの設定

ここでは、CIMC へのインバンド アクセスに使用する VLAN および VLAN グループを作成する方法、およびアクセス時に経由するイーサネット アップリンク ポートについて説明します。

1. [LAN] タブ > [LAN Cloud] > [VLANs] に移動します。

2. 右クリックして [Create VLANs] を選択します。

3. VLAN に適切な名前と番号を付けて、[OK] をクリックします。

4. VLAN が作成されたことを確認します。

5. [LAN] タブ > [LAN Cloud] で [VLAN Groups] を右クリックし、[Create VLAN Group] を選択します。

6. VLAN グループに名前を付けて、事前に定義した VLAN を選択します。

7. アップリンクポートまたはポートチャネルは選択しないでください。[Finish] をクリックします。

注：特定のアップリンクポートまたはポートチャネルを選択する場合は、サービスの中断を避けるためにVLANグループのドキュメントを読んでください。

8. [LAN] タブ > [LAN Cloud] > [VLAN Groups] で、VLAN グループが表示されていることを確認します。

3.インバンドプロファイルの設定

ここでは、先に設定した IPv4 アドレス プール、VLAN、および VLAN グループをグローバル インバンド プロファイルに割り当てる手順の概要について説明します。

1. [LAN] タブ > [LAN Cloud] > [Global Policies] に移動します。

2. [Global Policies] ページの [Inband Profile] セクションで次を実施します。

- 先に作成したグループを [Inband VLAN Group] に設定します。

- 先に作成した VLAN を [Network] に設定します。

- 先に作成した IPv4 アドレス プールを [IP Pool Name] に設定します。

4.サービスプロファイルの設定

ここでは、先に作成したインバンド プロファイルからインバンド管理 IP をサービス プロファイルに割り当てる手順の概要について説明します。

1. サービス プロファイルにアクセスします。

2. [General] タブの [Actions] で、[Change Management IP Address] を選択します。ポップアップ ウィンドウが表示されます。

3. 新しいウィンドウで [Inband] タブを選択します。

4. [Network] および [Management IP Address Policy] フィールドに先に作成したオプションを設定し、[OK] をクリックします。

[OK] をクリックするまで IP アドレスは変更されません。

5. [General] タブの [Management IP Address] ドロップダウンで、インバンド IP アドレスがサービス プロファイルに割り当てられていることを確認します。

5. CIMCの設定

ここでは、先に作成したインバンド プロファイルからインバンド IP アドレスをサーバの CIMC に直接割り当てる手順の概要について説明します。

1. インバンド IP アドレスを設定するサーバにアクセスします。

2. アクセスしたら、[Inventory] タブ、[CIMC] タブの順に選択します。

3. [Actions] で [Change Inband Management IP] を選択します。ポップアップ ウィンドウが表示されます。

4. [Network] および [Management IP Address Policy] フィールドに先に作成したオプションを設定し、[OK] をクリックします。

[OK] をクリックするまで IP アドレスは変更されません。

5. インバンド IP アドレスが CIMC に直接割り当てられたことを確認するには、前の画面に戻って、[Management Address] セクションの [Inband] > [Inband IPv4] を選択します。

確認

ここでは、設定が正常に機能しているかどうかを確認します。

KVM IPv4 または IPv6 の起動

1. [KVM Console] の横にある [>>] アイコンをクリックします。

2. KVM を起動するために IPv4 または IPv6 アドレスを選択します。

注：IPV6 は最初に使用されるデフォルト アドレスです。ネットワークに IPV6 が設定されていない場合、KVM は起動できません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。