内容

概要

手順

概要

この記事では、Cisco C880 M4サーバからシステムイベントログバンドルを収集する方法について説明します。

手順

1) C880 M4 MMBブラウザのグラフィカルユーザインターフェイス(GUI)に接続します。

2)左側のメニューの[System Event Log]をクリックし、[Download]をクリックします。

3)ファームウェアがログを収集して圧縮すると、経過表示バーが表示されます。

4)完了すると、システムイベントログのバンドルにリンクが提供されます。ファイル名の形式はsel_YYYYYMMDDHHMMSS.tgzです。