内容

質問

環境

質問

SNMPを使用してWSAアプライアンスのプロキシCPU使用率をモニタするにはどうすればよいですか。

環境

7.5.x以降を実行するCisco Webセキュリティアプライアンス(WSA)の導入。

AsyncOS for Web 7.5.0以降には、システム全体のCPU使用率とプロキシのCPU使用率を提供するSNMP MIB OID変数があります。プロキシCPU使用率は、OID変数cacheCpuUsageを使用して直接取得できます。このOIDは直接クエリーでき、プロキシコンポーネントによって使用されているCPUの割合を示します。