目次

質問：

www.whatismyip.com に Cisco WSA に関する情報が表示されるのはなぜですか。

環境：

Cisco Web セキュリティ アプライアンス

症状：

www.whatismyip.com のサイトにアクセスすると、Web セキュリティ デバイスに関する情報が表示されます。

www.whatismyip.com は、接続用のパブリック IP アドレスを調べるために使用できる URL です。

ユーザがこの Web サイトにアクセスし、Cisco Web アプライアンスを経由している場合、Web プロキシ情報が表示されます。 この情報は、ユーザーの環境に適さない場合があります。

What is My IP - whatismyip.com

Your IP address is: x.x.x.x

Possible Proxy Detected: 1.1

example.wsa.com: <Port#> (Cisco-WSA/a.b.c-ddd)

www.whatismyip.com が Web プロキシの詳細を取得しないようにするには、Cisco Web アプライアンスの VIA ヘッダーをオフにする必要があります。 VIA ヘッダーをオフにすると、Web プロキシ情報は表示されなくなります。

VIA ヘッダーは、WSA の Web UI からオフにできます。

[Security Services] > [Web Proxy] > [Edit Settings] > [Headers] > [Request Side VIA] > [Do Not Send]

この変更を行うと、www.whatismyip.com で WSA の詳細が表示されなくなります。