目次

Cisco Web セキュリティ アプライアンスではどの WCCP サービス ID を使用する必要がありますか。

Cisco Web セキュリティ アプライアンスではどの WCCP サービス ID を使用する必要がありますか。

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）

- WCCP

症状： WCCP は [Usable]（使用可能）となっていますが、トラフィックは WSA にリダイレクトされていません。

特定の WCCP サービス ID は特定の目的のために予約されています。 WSA では 0 から 255 までの任意のサービス ID を使用できますが、使用中のサービス ID によっては、Cisco ルータ/WCCP デバイスでトラフィックがリダイレクトされない場合があります。

事前定義されたサービス ID に関する非公式の一覧を以下に示します。

サービス名

ID#

プロトコル

ポート

web-cache

0

tcp

80

dns

53

udp

53

ftp-native

60

tcp

21、PASV ポートの推奨範囲： 11001-11006

tcp-promiscuous

61

tcp

*

tcp-promiscuous

62

tcp

*

https-cache

70

tcp

443

rtsp

80

tcp

554

wmt

81

tcp

1755

mmsu

82

udp

1755

rtspu

83

udp

5005

cifs-cache

89

tcp

137、445

custom

90

custom

91

custom

92

custom

93

custom

94

custom

95

custom

96

custom

97

custom-web-cache

98

tcp

80

reverse-proxy

99

tcp

80

注: サービス ID として 90 から 97 までを選択することが推奨されています。 これらはカスタム サービス ID であり、一般に特定のプロトコルで使用される他のサービス ID と干渉しないものでなければなりません。