目次

質問：

質問：

サンプル WCCP ルータコンフィギュレーションを必要として下さい

環境：

- Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）

- WCCP

下記にあります Ciscoルータコンフィギュレーションの実施例はを使用して Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）との WCCP

注： WCCP および設定に関するその他の情報に関しては、次の Ciscoサポート技術情報をここに参照して下さい。

Ciscoルータの WCCP プロトコルを有効に する下記のコマンドを追加して下さい。

IP wccp web-cache redirect-list 120 パスワード何でも

access-list 120 割り当て IPホスト 192.168.112.14

- 「redirect-list」オプションはどのトラフィックが WCCP Webキャッシュデバイスにリダイレクトされるべきであるかフィルタリングするために access-list を規定 します。

- 「パスワード」コマンドはオプションです。 追加された場合、それが WSA で設定される WCCP パスワードと一致することを確かめて下さい。

この設定は「web-cache」サービスID と動作し、暗黙の deny によるすべての ACL の終わりでリダイレクトだけ 192.168.112.14 ために WCCP を設定します。

注： WSA で設定されるルータのIP アドレスが CiscoルータのプライマリIPアドレス（Router ID）であることを確かめて下さい。

プロキシ ログか WCCP は WSA を示します次のトランザクションに 10 秒毎にログオンします:

INFO: 近位:: INFO: ルータ 10.8.86.254 に送信 される wccp2_here_i_am -- 1

INFO: 近位:: INFO: Wccp2_i_see_you は 10.8.86.254 から受け取りました 156 バイトを…

Debug および Show コマンド ルータの出力例は on Cisco 下記にあります（特定のデータは設定に基づいて変化します）:

Router# debug ip wccp packets

WCCP-PKT: Received valid Here_I_Am packet from 192.168.25.4 w/rcvd_id 00003532

WCCP-PKT: Sending I_See_You packet to 192.168.25.4 w/ rcvd_id 00003534

Router# debug ip wccp events

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/1 usable web caches, change # 0000000A

WCCP-EVNT: Web Cache 192.168.25.3 added

WCCP-EVNT: Built I_See_You msg body w/2 usable web caches, change # 0000000B

Router# show ip wccp web-cache detail

WCCP Cache-Engine information:

IP Address: 10.1.1.2

Protocol Version: 2.0

State: Usable

Initial Hash Info: 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

Assigned Hash Info: FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF

Hash Allotment: 256 (100.00%)

Packets Redirected: 40807

Connect Time: 11:05:17

Router# show ip wccp web-cache view

WCCP Routers Informed of: 10.1.1.1

WCCP Cache Engines Visible: 10.1.1.2

WCCP Cache Engines NOT Visible: -none-