目次

質問：

WebUI で有効にしたにもかかわらず [Re-Authentication] ボタンが表示されません

症状： WebUI で有効にしたのに [Re-Authentication] ボタンがブロック ページに表示されません

「再認証」機能が正しく動作するには、EUN ファイルに特殊な文字列が含まれている必要があります。 標準の EUN ページを使用すると、再認証ボタンは常に表示されます。

カスタム EUN ページを使用すると、場合によっては、必要な文字列が表示されず（例： 古いバージョンで作成されたカスタム EUN テンプレートを使用している場合など）、そのため、再認証ボタンが表示されません。

必要な特殊文字列は次のとおりです。

- %?%?R ：再認証のコメントの開始を示します

- %#%#R ：再認証のコメントの終了を示します

[GUI] > [Network] > [Authentication] で [Re-Authentication] が有効になっていると、上記のタグに挟まれたコメントが表示されます。

AsyncOS バージョン 7.1.x 以降では、再認証ボタンが次の EUN ページに表示されます。

- ERR_BLOCK_DEST

- ERR_WEBCAT

- ERR_CONTINUE_UNACKNOWLEDGED

WSA に FTP 経由で接続し、そこからサンプル/標準 EUN のページをダウンロードしてそれらのページを調べることで、再認証文字列がカスタム EUN ページから欠落しているかどうかを確認できます。

必要に応じて、カスタム EUN を手動で編集し、必要な再認証文字列を追加してから、新しいカスタム EUN をアクティブにできます。 添付のユーザ ガイドからの抜粋には、EUN ページを変更してからそれらをアクティベートする方法が説明されています。

EUN ページを変更してからアクティベートする方法