目次

質問：

質問：

ユーザが YouTube 特定のチャネルを表示する他のストリーミング メディアをすべてブロックすることを可能にするようにどのように WSA を設定できるか。

環境： AsyncOS 7.1.x を実行するすべての Cisco Web セキュリティ アプライアンス及び上で

解決策：

チャネル ページからの YouTube ビデオはそのチャネルからのすべてのビデオのためのハイパーリンクで一般的に 固有の識別番号が含まれています。

この技術情報は「ストリーミング メディア」カテゴリがアクセスポリシーでブロックするために設定されると仮定します。

特定のチャネルからのビデオを許可するために、次を設定する必要があります:。

YouTube 特定のチャネルからのビデオを許可するコンフィギュレーションのステップ

1. > カスタム URL カテゴリは Web セキュリティ マネージャに行き、作成します「YouTube」と分類される新しいカテゴリを

2. Sites フィールドに次のエントリを追加して下さい:

ytimg.com、.ytimg.com

3. 正規表現に次のエントリを追加して下さい:

www \ .youtube \ .com/.*<ChannelName>

youtube \ .com/videoplayback

www \ .youtube \ .com/crossdomain \ .xml

youtube \ .com は/生成します

4. Web セキュリティ マネージャ > アクセスポリシーに行き、新しいポリシーを作成して下さい。

5. 新しいポリシーに適用するか、またはとして「YouTube」カスタム URL カテゴリを選択するために識別をメンバシップ 基準選択して下さい。

6. 新しいポリシーに対する URL カテゴリを編集し、モニタに「YouTube」カスタム URL カテゴリのための操作を設定するか、または割り当てて下さい。

7. 変更を送信し、保存します。

注: この設定はチャネル ページとない検索結果からソースをたどられるビデオにだけ適用されるか、またはリンクを入れます。