目次

質問：

質問：

エンド ユーザ通知（EUN）ページで使用する Cisco ロゴ イメージを HTTPS ではなく HTTP を使用して取得できますか。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）（EUN ロゴ イメージを有効化）

デフォルトでは、エンド ユーザ通知ページに表示される「Cisco ロゴ イメージ」は HTTPS を使用して取得されます。

使用される URL は次のような URL です。 https://<WSA-IP-address>:8443/images/logos/ironport_logo.gif

このロゴを HTTP で取得したい場合は、次の変更を行う必要があります。

-------------------------------------------------------------------------------------

1. Web 管理インターフェイスで、 [Network] -> [Interfaces] -> [Edit Settings] に移動し、 [Appliance Management Services] で、次のオプションをオフにします。

- HTTPリクエストをHTTPSにリダイレクト（HTTPとHTTPSがオンになります）

2. [Security Services] -> [End-User Notification] -> [Edit Settings] に移動し、[Logo Image] で次のように選択します。

- [Use Custom Logo:] オプションを 選択します

- URL の http://wsa:8080/images/logos/ironport_logo.gif を設定します。ここで、「wsa」は、管理インターフェイスの名前または IP アドレスです

注:

- 8080 は、Web 管理インターフェイスでリッスンする HTTP ポートのデフォルト設定です。 デフォルト値が変更される場合は、上記の URL で必ず正しい値を使用してください。

- この値は、 [Network] > [Interfaces] > [Edit Settings] に移動し、[Appliance Management Services] > [HTTP] で確認できます。