目次

質問：

質問：

1. 特定の Web サイトで URL カテゴリ警告がすぐに表示されないのはなぜですか。

2. ユーザがブラウズしている間に URL カテゴリ警告が有効化されると、警告ページが最大 90 秒間表示されないことがありますか。

環境： Cisco Web Security Appliance（WSA）、すべての AsyncOS バージョン

症状：

- 「Warn」ポリシー アクションを有効にした直後に、特定のブラウザおよび Web サイトでは警告ページが最大 90 秒間表示されません。

- ユーザがブラウズしている間に警告ポリシーを有効にすると、最大 90 秒間、警告ページがブラウザに表示されないことがあります。

例：

ユーザが cnn.com などの Web サイトを参照しているときに、アクセス ポリシーで「News」カテゴリが「Warn」に設定されます。 このユーザがブラウザを閉じずにブラウズを続けると、変更がコミットされた後の約 90 秒間、Web サイト（cnn.com）に「警告」ページが表示されません。

この問題は通常、Web サイトのデータと情報がブラウザでキャッシュされる場合に発生します。 コンテンツがブラウザにより「キャッシュ」されると、ブラウザはキャッシュからデータを直接提供し、WSA プロキシ経由の要求が行われないため、「警告」ページが表示されません。

この場合、ユーザがブラウザの表示更新ボタンをクリックすると、警告ページが正しく表示されます。 さらに、ブラウザのキャッシュがクリアされてページが再び要求された場合にも、警告ページが表示されます。

注： この動作はすべての Web サイトおよびブラウザで発生するわけではありません。 ほとんどの Web サイトでは、WSA が「Warn」に設定された直後に警告ページが表示されます。