目次

質問：

質問：

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）と Cisco Catalyst 3750 の間の WCCP ネゴシエーションができません。3750 スイッチ コンソールに、次のように示されています。 「00:00:58: %PLATFORM_WCCP-4-SDM_MISMATCH: WCCP requires sdm template routing」

注: このメッセージは、Catalyst 3750 および 3560 スイッチにのみ適用されます。

Catalyst 3750 および 3560 スイッチで WCCP 機能をサポートするには、Switch Database Management（SDM）ルーティング テンプレートを有効化する必要があります。

推奨処置：

スイッチング データベース マネージャ（SDM）テンプレートを変更して、ルーティング テンプレートをイネーブルにします。 「sdm prefer routing」グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用し、さらに「reload」特権 EXEC コマンドを使用してスイッチをリロードします。

参照： 『Catalyst 3750、3560、3550、2970、および 2960 スイッチ システム メッセージ ガイド 12.2(37)SE』。