目次

質問

環境

解決策

質問

SSH Tectia 4.0 サーバで SCP のログ プッシュ ユーザ キーを設定するにはどうしますか。

環境

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS のすべてのバージョン。

解決策

注： このナレッジ ベース記事では、シスコによる保守およびサポートの対象でないソフトウェアを参照しています。 情報は、利便性のために無償で提供されています。 さらにサポートが必要な場合は、ソフトウェア ベンダーに連絡してください。

SSH Tectia サーバに関する次の情報は http://www.ssh.com/support/documentation/all/server/4.0/ （51-52 ページ）から得られました。

1. User 鍵をコピーして下さい提供される SCP をメカニズムを押すログとして設定した場合。

1. GUI では、 「システム 管理」タブ > 「ログ サブスクリプション > 「アクセスログ。

2. CLI では、 「logconfig」。

2. 「送信する」を（クリックするか、または」 logconfig 「CLI コマンドを）終了した後、ユーザ 公開キーが表示されます。

3. このキー テキストを奪取 し、ファイルに SSH Tectia サーバで保存して下さい。

1. 以下の事項に注意して下さい:テキストは単一 行であるはずです。 キーにキャリッジリターンがある場合、保存する前にそれらを取除いて下さい。

2. ファイルを保存する位置は次のとおりです: | /.ssh2/ <public_key_filename>。

3. これはこのキーを使用して認証したいユーザのホーム ディレクトリにある必要があります。

4. 次のファイルを作成して下さい: | /.ssh2/authorization。

1. ファイルは次の情報で構成されるはずです:

キー <public_key_filename>

2. これは SSH Tectia サーバを対応した ユーザの認証のために次のキーを使用するように告げます。

注: 標準 Linux/UNIXサーバで、~/.ssh/authorized_keys と名付けられたファイルに SSH キーをコピー アンド ペーストする必要があります。 これはように認証したいユーザ向けのホーム ディレクトリにあります。