目次

問題

症状： Putty を使用して WSA でトンネルする（接続）と、Putty 設定にユーザ名とパスワードを含めた場合でも、「Proxy error: 407 Proxy Authentication Required」が返されます。

環境： Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS のすべてのバージョン

解決策

Putty は HTTP 基本認証だけをサポートします。 NTLM 認証はサポートされません。 WSA が NTLM 認証のみに設定されている場合、Putty はこのエラー メッセージを返します。

「NTLMSSP または基本」認証スキームを使用するように WSA が設定されている場合、認証は正しく機能するはずです。

AsyncOS バージョン 7.x 以降では、「NTLMSSP または基本」認証スキームは、[Identities]（GUI --> Web Security Manager --> [Identities] --> [Define Members by Authentication] セクション）で設定されます。