内容

質問

実行中のディスクのファームウェアバージョンが何かをどのように確認できますか。

症状： WSAの「diagnostic -> raid」が動作しません。

環境：Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS のすべてのバージョン

WSAでCLIコマンド「ipcheck」を使用して、ディスクファームウェアを確認します。このコマンドは、WSAで使用されるディスクのファームウェアバージョンを表示します。

「Disk x:136GB MAXTOR ATLAS10K5_147SASBP00J496ZJRK （BP00がキー）ファームウェアをアップグレードする必要があります。

「BP05」を含む文字列が表示された場合、ディスクはすでにパッチが適用されたファームウェアを実行しています。それ以上の操作は不要です。