目次

質問

環境

解決策

質問

SafeSearch がオフのとき Google イメージ検索をブロックするにはどうしますか。

環境

Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）、AsyncOS のすべてのバージョン

解決策

Google の Google イメージをブロックするために WSA で、無効に されて安全な検索オプションが次の正規表現を使用して新しいカスタム URL カテゴリを作成する必要があります:

www.google.*/imghp \か。hl=

google.*/.*&tbm=isch

その後 Google へのすべての要求がアプライアンスによって復号化されることを確かめて下さい。