目次

はじめに

WSA に関する FAQ： Cisco WSA と Cisco ルータ/スイッチ間の WCCP のトラブルシューティング

関連情報

概要

このドキュメントでは、Cisco Web セキュリティ アプライアンス（WSA）と Cisco ルータ間の Web Cache Communication Protocol （WCCP）のトラブルシューティングについて説明します。

WSA に関する FAQ： Cisco WSA と Cisco ルータ/スイッチ間の WCCP のトラブルシューティング

WCCP パケット リダイレクションが WSA と Cisco ルータ間で動作していない場合、まず最初に確認すべきなのが WSA 上の WCCP のログです。 デフォルトでは、WCCP のログ サブスクリプションは有効ではありません。 次の手順に従って、WCCP のログを有効にし、ログ レベルを変更します。

1. WSA の CLI または GUI から、新しいログ サブスクリプションを作成します。

2. ログの種類は [WCCP Module Logs] を選択します。

3. ログ レベルは [Debug] を選択します。

4. 変更を送信し、保存します。

ログが設定されると、WCCP の関連情報が WCCP のログで確認できるようになります。

問題が WSA 上の WCCP ログから特定できない場合、Cisco ルータ/スイッチからのさらなるトラブルシューティングが必要となる可能性があります。 WCCP 情報を表示するために Cisco ルータ/スイッチで実行できるコマンドを、次の表に示します。

ルータのコマンド

コマンド

結果

show ip wccp

グローバルな WCCP 統計情報を表示します。

show ip wccp <service ID>

すべての既知のコンテンツ エンジンに関する情報を表示します。

show ip interface

Web キャッシュ リダイレクトがそのインターフェースでイネーブルになっているかどうかを表示します。

show ip wccp / show ip wccp <service ID>

リダイレクトされるパケットの数を表示します。

clear ip wccp

show ip wccp および show ip wccp web-caches コマンドで表示されるカウンタをクリアします。

WCCP の Debug および Detail コマンド

Debug コマンド

結果

show ip wccp web-cache detail

特定のサ ービス グループに対するキャッシュ サーバおよび WCCP ルータの統計情報を表示します。

show ip wccp <service ID> view

サービス グループ情報を表示します。

debug ip wccp events

重要な WCCP イベントの情報を表示します。

debug ip wccp packets

ルータで送受信された各 WCCP パケットに関する情報を表示します。

デバッグ用の特別なコマンド（IP スプーフィングなど）

コマンド

結果

show ip wccp <service ID> service

「detail」よりも多くのデータを表示します。 隠しコマンド

関連情報

- テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems