内容

はじめに

前提条件

要件

使用するコンポーネント

問題

解決方法

SWAサンプル出力

CPU使用率

メモリ使用率

ディスク使用率

CPU温度

ファンテーブル

電源装置(PSU)のステータス

インターフェイスリンクステータス

SMAサンプル出力

電源装置(PSU)のステータス

ファンテーブル

CPU使用率

メモリ使用率

ディスク使用率

CPU温度

インターフェイスリンクステータス

OIDの表示

関連情報

はじめに

このドキュメントでは、セキュアWebアプライアンス(SWA)内のオブジェクト識別子(OID)に関する情報を読み取る手順について説明します。

前提条件

要件

次の項目に関する知識があることが推奨されます。

- SWA管理

- Simple Network Management Protocol(SNMP)の基本

- ネットワーキングの基本原則

Cisco では次の前提を満たす推奨しています。

- 物理または仮想SWAがインストールされている。

- SWAコマンドラインインターフェイス(CLI)への管理アクセス。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このドキュメントで使用するすべてのデバイスは、クリアな（デフォルト）設定で作業を開始しています。本稼働中のネットワークでは、各コマンドによって起こる可能性がある影響を十分確認してください。

問題

Cisco Secure Web Appliance(SWA)およびSecurity Management Appliance(SMA)を使用しているネットワーク管理者およびITプロフェッショナルにとって、snmpwalkコマンドは、効果的な監視と管理に必要なOID値を取得するための重要なツールです。

snmpwalkはmacOSでも簡単に使用できますが、WindowsおよびLinuxシステムでは追加のセットアップが必要になるため、一部のユーザでは使用できない場合があります。

この問題を解決するために、ラボでsnmpwalkコマンドを実行し、参照用の出力を提供しています。このリソースの目的は、これらの参照出力を提供することで、セットアップの制限に直面しているユーザをサポートし、SWAおよびSMA環境の管理を支援することです。

OIDはネットワーク管理において重要な役割を果たし、さまざまなネットワーク要素の識別と相互作用を可能にします。snmpwalkを利用すると、ユーザは重要なOIDに関連付けられた値を効率的に取得して解釈し、SWAおよびSMAシステムのモニタリングと管理を強化できます。このガイドでは、snmpwalkを使用してこれらの主要なOID値にアクセスする方法を説明しています。これにより、ネットワーク管理機能が向上します。

解決方法

ここには、一連のOID名、snmpwalkコマンドの構文、および出力例が示されています。

SWAサンプル出力

CPU使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentCPUUtilization.0 = INTEGER: 16

メモリ使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::perCentMemoryUtilization.0 = INTEGER: 11

ディスク使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

ASYNCOS-MAIL-MIB::diskUtilization.0 = STRING: Total_disk_space: 198.391 GB, Available_disk_space: 107.845 GB, Used_disk_space: 90.545 GB, Used_disk_space in % : 45.64

CPU温度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

ファンテーブル

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

電源装置(PSU)のステータス

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.3.1

注：このコマンドの出力「1」は、PSUが取り付けられていないことを意味し、「2」はPSUが正常であることを意味し、「3」はAC電源が供給されていないことを意味し、「4」はPSUが故障していることを意味します。

インターフェイスリンクステータス

snmpwalk -O a -v 2c -c

-M

-m "ALL"

.1.3.6.1.4.1.15497.1.2.5.1

注：このコマンドの出力で、「1」はインターフェイスがアップしていることを意味し、「2」はインターフェイスがダウンしていることを意味します。

SMAサンプル出力

電源装置(PSU)のステータス

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.2.1 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.3.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.8.1.4.1 = STRING: "PS 1"

注：このコマンドの出力「1」は、PSUが取り付けられていないことを意味し、「2」はPSUが正常であることを意味し、「3」はAC電源が供給されていないことを意味し、「4」はPSUが故障していることを意味します。

ファンテーブル

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.2 = INTEGER: 2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.3 = INTEGER: 3

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.4 = INTEGER: 4

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.5 = INTEGER: 5

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.6 = INTEGER: 6

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.7 = INTEGER: 7

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.8 = INTEGER: 8

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.9 = INTEGER: 9

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.10 = INTEGER: 10

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.11 = INTEGER: 11

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.12 = INTEGER: 12

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.13 = INTEGER: 13

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.1.14 = INTEGER: 14

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.1 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.2 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.3 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.4 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.5 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.6 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.7 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.8 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.9 = Gauge32: 10080

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.10 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.11 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.12 = Gauge32: 11227

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.13 = Gauge32: 10500

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.2.14 = Gauge32: 10712

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.1 = STRING: "FAN 1"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.2 = STRING: "FAN 2"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.3 = STRING: "FAN 3"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.4 = STRING: "FAN 4"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.5 = STRING: "FAN 5"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.6 = STRING: "FAN 6"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.7 = STRING: "FAN 7"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.8 = STRING: "FAN 8"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.9 = STRING: "FAN 9"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.10 = STRING: "FAN 10"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.11 = STRING: "FAN 11"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.12 = STRING: "FAN 12"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.13 = STRING: "FAN 13"

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.10.1.3.14 = STRING: "FAN 14"

CPU使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.2.0 = INTEGER: 0

メモリ使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.1.0 = INTEGER: 0

ディスク使用率

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.27.0 = STRING: "Total_disk_space: 556.391 GB, Available_disk_space: 526.995 GB, Used_disk_space: 29.396 GB, Used_disk_space in % : 5.28"

CPU温度

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2

iso.3.6.1.4.1.15497.1.1.1.9.1.2.1 = INTEGER: 35

インターフェイスリンクステータス

snmpwalk -O a -v 2c -c

-m

.1.3.6.1.2.1.2.2.1.8

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.1 = INTEGER: 1

iso.3.6.1.2.1.2.2.1.8.2 = INTEGER: 2

注：このコマンドの出力で、「1」はインターフェイスがアップしていることを意味し、「2」はインターフェイスがダウンしていることを意味します。

OIDの表示

シスコでは、コンテンツセキュリティアプライアンスのOIDリストを提供していません。Paessler MIB Importedなどのサードパーティ製MIBブラウザアプリケーションを使用すると、MIBファイルをビューOIDに変換できます。このサードパーティアプリケーションはこのリンクからダウンロードできます。

OIDを読み取る手順は次のとおりです。

ステップ 1：MIBブラウザソフトウェアのダウンロード

ステップ 2：コンテンツセキュリティアプライアンスのMIBファイルをダウンロードします(最新のMIBファイルはここからダウンロードできます)。

イメージ：MIBファイルのダウンロード

ステップ 3：MIBファイルをアプリケーションにインポートします。

注:SMI MIBとWeb MIBをダウンロードしてインポートする必要があります。

ステップ 4：MIBファイルで定義されているすべてのOIDを表示できます。

注：ファンテーブルや電源に関連するOIDなど、特定のOIDでは、仮想ラボ環境で何も出力されない場合があることに注意してください。これは、これらのコンポーネントが仮想アプライアンスに存在しないためです。

関連情報

- AsyncOS 15.2 for Cisco Secure Web Applianceユーザガイド

- SWAでのSNMPの設定およびトラブルシューティング