内容

はじめに

新しく登録されたSWGローミングモジュールがポリシー選択に表示されるまでに、どのくらいの時間がかかりますか。

はじめに

このドキュメントでは、新しく登録されたSecure Web Gateway(SWG)ローミングモジュールがポリシー選択に表示されるまでに要する時間について説明します。

新しく登録されたSWGローミングモジュールがポリシー選択に表示されるまでに、どのくらいの時間がかかりますか。

通常の状況では、最近追加されたSWG Roaming Moduleがダッシュボードに表示され、ポリシーを添付できるようになるまで、最大2時間が経過することがあります。

場合によっては、登録に時間がかかることがありますが、これは一般的な動作ではありません。2時間経過してもデバイスがダッシュボードに表示されない場合は、Cisco Umbrellaサポートに連絡して、さらにサポートを求めてください。