内容

はじめに

概要

互換性の詳細

推奨処置

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella Roaming Client(UMBRELLA)とDNSMasqの間の互換性に関する考慮事項について説明します。

概要

UmbrellaローミングクライアントとDNSMasqは両方ともDNSにポート53を使用し、同じリソースを競合します。これら2つのサービスは互いに互換性がない。

互換性の詳細

Umbrella RoamingクライアントはDNSプロキシサーバとして機能し、127.0.0.1(localhost)ポート53でリッスンします。同じポートでリッスンを試みるDNSMasqなどの他のサービスでは、競合が発生します。同じシステム上で両方のサービスを実行することはサポートされていません。

- ポート53で同時に動作できるサービスは1つだけです。

- DNSMasqとUmbrella Roaming Clientの両方がインストールされている場合、機能できるのは1つだけです。通常はどちらか先に開始するサービスです。

推奨処置

ポート53でのDNSの競合を避けるには、Umbrella Roaming ClientまたはDNSMasqのいずれかを使用し、両方は使用しないようにする必要があります。