内容

はじめに

概要

サポートされていないプロトコルの影響

はじめに

このドキュメントでは、Umbrella Cloud Delivered Firewall(CDFW)がサポートできるIPプロトコルと、サポートされていないプロトコルの影響について説明します。

概要

Umbrella Cloud Delivered Firewall(CDFW)は、インターネットとの間で送受信されるTCP、UDP、およびICMPトラフィックのみをサポートします。CDFWは、Umbrellaダッシュボードに他のすべてのプロトコルをロギングせずに、これらのプロトコルをIPプロトコルスイートからサイレントにドロップします。

サポートされていないプロトコルの影響

- TCP、UDP、またはICMP以外のレイヤ4プロトコルを使用するアプリケーションは、CDFW経由でトラフィックを送信するときに失敗する可能性があります。

- サポートされているIPプロトコルスイートのプロトコル番号は次のとおりです。

- ICMP:1

- TCP:6

- UDP:17

- IPプロトコル番号を確認するには、Wiresharkを使用してレイヤ3（IPv4またはIPv6）ヘッダーのProtocolフィールドを調べます。

- たとえば、番号46のプロトコルはCDFWではサポートされていません。